目录

简介

概述

简介

本文档介绍Umbrella传统API和思科集成。

概述

生命周期终止后，只有尚未迁移到Umbrella API的思科集成仍然支持Umbrella传统API。

以下是仍然受支持的硬件集成列表：

集成

Umbrella DNS

Umbrella SIG隧道

思科Catalyst SD-WAN

·

·

Cisco Catalyst无线

·

Cisco Catalyst 交换机

·

·(使用思科DNA中心)

Meraki MX

·

Meraki MR

·

Meraki Umbrella SD-WAN连接器(Meraki MX)

·

·

Cisco+安全连接

·

·

思科DNA中心/Catalyst中心

·

·

Cisco ASA

·

思科FMC

·

·

思科FTD

·

思科ISR

·

除了这些硬件集成外，Umbrella传统API仍然支持与这些平台的集成：

- Cisco SecureX

- 思科XDR

如果您在思科与Umbrella的集成方面有任何疑问或需要帮助，请通过umbrella-support@cisco.com与Umbrella支持部门联系。