目录

简介

概述

禁用Chrome证书检查（仅限Windows）

简介

本文档介绍在Windows上使用Chrome时，如何对*cisco.com的Umbrella根证书错误进行故障排除和解决。

概述

现在，针对此问题，我们拥有适用于所有站点的更易于管理且更持久的解决方案。虽然此处提供的信息仍然相关，但我们建议您通过安装思科根CA来探索永久解决方案，如本文所详述：

https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/rebrand-cisco-certificate-import-information

本页是指*.cisco.com的证书错误出现在Chrome（适用于Windows）中的指南，但无法通过添加证书例外来绕过该页面。

此消息的原因是HTTP严格传输安全(HSTS)或预加载的证书定位在现代浏览器中实施，从而增强了它们的整体安全性。当HSTS对网站处于活动状态时，HTTPS页面的这种额外安全性会阻止Umbrella阻止页面和绕过阻止页面机制工作。有关HSTS的详细信息，请参阅本文。

注意：由于HSTS中的更改，由于不可绕行的证书错误，阻止页面绕行(BPB)系统不适用于某些站点。为了允许这些站点在Chrome（适用于Windows）中与BPB一起使用，在启动浏览器时必须使用特殊的开关。一些不适用于BPBin Chrome的常见站点包括：Facebook、Gmail、YouTube、Dropbox和Twitter等谷歌网站。有关网站的完整列表，请阅读此处。

如果不禁用Chrome证书检查，尝试对此受保护列表上的任何站点使用Block Page Bypass都会失败，如下所示。

禁用Chrome证书检查（仅限Windows）

要强制Chrome忽略这些错误，您需要设置Chrome的快捷方式，以便使用此开关启动应用程序：

--ignore-certificate-errors

请注意，Google可以选择随时删除此功能，因此建议仅在可用时将其删除：

要将此命令行标志添加到Chrome，请右键单击Chrome图标快捷键，选择“属性”并将其添加到，然后选择“属性”，然后将其添加到目标，如下所示：

添加此标志后，您可以在预加载HSTS列表中的站点上正常使用BPB，以便能够绕过它们。

在本示例中，虽然twitter.com位于HSTS预加载列表中，但是通过忽略证书警告，我们可以按设计使用阻止页面绕行。