目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

详细信息

简介

本文档介绍Cisco Umbrella中的潜在有害安全类别。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

在安全性方面，Umbrella客户具有不同的风险承受级别。根据您从事的工作的行业和类型，主动监控和阻止潜在有害活动可能会非常有益。新的“潜在有害”安全设置可以在Prevent下找到，位于Other Security Settings旁，默认设置为Allow:

115011476788

详细信息

“潜在危害”是一个安全类别，其中包含可能为恶意的域。它不同于Umbrella的“恶意软件”类别，因为Umbrella对这些恶意软件进行了较低程度的自信。另一种说法是，根据我们的研究分析人员和我们用来确定总体信息的算法，这些域被视为可疑域，但不一定被认为是恶意域。

此类别的使用取决于您对阻止潜在良好域风险的容忍度。如果您有一个高度安全的环境，这是一个要阻止的良好类别；如果您的环境更松散，您只需允许和监控即可。

如果您不确定您属于哪个类别，可以监控报告中被确认为“潜在危害”的活动。提供此类别可以在流量分类方面提供更高的精细度，提高可视性，提供更强大的保护，并改善事件响应。 例如，如果您认为某台计算机感染了恶意软件，查看其访问的潜在有害域可以帮助您更好地评估危害级别。

Umbrella通过权衡几个因素，确定什么是“潜在有害”，这些因素表明该域虽然不是明显的恶意域，但可能构成威胁。例如，有各种类型的DNS隧道服务。其中有些服务属于良性、恶意和DNS隧道VPN类别，但有些服务则不太清楚，不属于这些类别中的任何一个。如果隧道使用案例未知且可疑，则目标可能属于“潜在危害”类别。

另一个例子来自Umbrella的Spike等级模型。Umbrella的Spike排名模型利用大量DNS请求数据，并使用声波绘图检测其DNS请求模式中存在尖峰的域。在Spike等级域中达到高位的流量可自动归类为恶意流量，阈值较低的流量可归入潜在有害类别。

要报告以下任一类别中的不需要的检测，请执行以下操作：

- 请通过Talos支持将所有数据分类请求提交给思科Talos。

- 有关向Cisco Talos提交请求的一般步骤，请参阅提交分类请求。

对于潜在有害类别，Umbrella不会将其重新分类为安全类别，除非保证该域绝对合法。

与任何其他安全类别一样，这两种类别都可以在报告中进行过滤。