目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

下载文件

仅测试CDFW

测试CDFW+SWG

下载注意事项

简介

本文档介绍如何在Cisco Umbrella中执行云交付防火墙或网络隧道的速度测试。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella安全互联网网关(SIG)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

Cisco Umbrella提供多次下载，用于测试网络隧道的性能。这些文件存在于每个数据中心，可用作确定实际文件下载的平均下载速度的良好性能度量。它们可以测量您的隧道和Umbrella基础设施的性能，而不会增加Umbrella和第三方网站之间的连接开销。

要了解基本速度测试复习，您可以导航到http://speedtest.checkumbrella.com/。但是，有关更深入的故障排除信息，请参阅本文稍后所概述的测试。

下载文件

您可以使用测量平均速度的工具下载文件。  以下是使用curl的示例，该示例默认打印进度：

curl http://146.112.255.0:8080/target-10M -o /dev/null

5195287462548

仅测试CDFW

http://146.112.255.0:8080/target-100M

http://146.112.255.0:8080/target-10M

测试CDFW+SWG

http://146.112.255.0/target-100M

http://146.112.255.0/target-10M

下载注意事项

- 这些文件按“原样”提供，没有文档或测试支持。

- 测试此软件时，请禁用其他防病毒和网络安全软件（包括Cisco AnyConnect）。

- 测试时，禁用其他本地网络安全解决方案（代理、URL过滤）。

- 性能可能受您正在生成的其他并发流量的影响。