目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

安全客户端实施

要求

工作原理

工作场所

限制

虚拟设备实施

要求

工作场所

限制

简介

本文档介绍将Active Directory(AD)与Umbrella集成的两种方法：虚拟设备(VA)或思科安全客户端(CSC)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- AD连接器:将单个Active Directory域的AD树同步到仪表板。对于VA实施，它还主动将登录事件从同一Umbrella站点上的DC同步到VA。组织的AD树通过AD连接器同步到Umbrella云，从注册的DC提取此数据。检测到树更新，并在数小时内更新Umbrella云。

- 域控制器（AD服务器）:DC通过从控制面板下载的注册配置.wsf脚本注册到控制面板。这会将其名称、域和内部IP添加到仪表板，以通知连接器尝试与哪些IP同步。如果无法运行脚本，也可以手动注册。请与Umbrella支持联系以获取更多信息和支持。

- 虚拟设备:Umbrella内部部署DNS转发器。在网络中应用（可选）AD身份，并在报告中应用内部IP。这会触发其后面的所有漫游客户端禁用DNS保护并转到“VA保护后面”模式。

- 思科安全客户端：Umbrella内部软件服务，为Windows和macOS提供DNS加密以及用户识别。也作为AnyConnect模块提供。

注意：两种实施之间的先决条件差异很大。有关完整的必备条件，请参阅特定实施。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

本文阐明并探讨了将Active Directory与Umbrella Dashboard集成的两种不同方法。目前，AD用户可通过Umbrella虚拟设备或Cisco安全客户端应用于策略和报告。

安全客户端实施

要求

- 一个AD连接器

- 控制面板上有一个DC

- OpenDNS_Connector用户必须拥有只读域控制器权限。

- 独立客户端（AnyConnect模块）的安全客户端最低版本：

- Windows 窗口版本:2.1.0(4.5.01044)

- OSX:2.0.39(4.5.02033)。

工作原理

- 当前登录的AD用户由读取本地注册表的漫游客户端在本地计算机上直接确定。

- 支持工作站上最多有一个并发登录用户。

- 两个并发用户可能导致没有AD用户应用。

- AD用户GUID和内部IP通过漫游客户端的DNS代理中的EDNS0附加到发送到Umbrella解析器的DNS查询，以唯一标识AD用户。

- 所有策略都应用于解析器端。

- 不需要活动连接器。但是，AD用户和组策略应用可以反映最近成功的AD树同步。

工作场所

- 任何全球网络。

- 不在Umbrella虚拟设备后工作，因为DNS层已禁用以服从本地VA。

限制

- 需要在工作站上激活并启用终端代理。

- 不支持服务器OS。

- 无法根据内部网络IP应用策略。

- 无法为AD计算机应用策略或报告（请改用漫游主机名）。

连接器仍然可以从一个注册的DC拉取AD登录事件。这会导致与基于漫游客户端的AD集成不相关的控制面板错误。要删除权限相关的错误，而不实际拉取任何事件，请通过审核说明的反面禁用登录事件审核(如果未使用的话)。

虚拟设备实施

要求

- 每个Umbrella站点两个VA

- 每个Umbrella站点一个AD连接器（冗余第二个可选）

- 每个DC（不是只读DC）都必须注册到仪表板。

- OpenDNS_Connector用户必须拥有完整的必备权限。

- 必须启用登录事件才能记录所有DC上的4624安全事件日志。查看完整的故障排除提示。

工作原理

- VA根据Windows DC的安全登录事件日志接收AD用户映射。

- 每个工作站登录都会以唯一登录事件的形式记录到登录服务器DC的安全事件日志中，并带有AD用户名或AD计算机名称以及工作站的内部IP。

- 连接器通过WMI订阅实时解析这些事件，并通过TCP 443将这些事件同步到Umbrella站点上的每个VA。

- VA在AD用户/计算机的内部IP和AD用户/计算机的用户名之间建立实时用户映射。

- VA仅能查看DNS查询的内部源IP，并使用由连接器同步事件创建的上述映射文件。VA无法直接查看当前登录到计算机的用户。这会通过EDNS0将AD用户GUID和内部IP附加到VA发送到Umbrella解析器的DNS查询，以唯一标识AD用户。

- AD计算机散列以相同方式应用。

- 所有策略都应用于解析器端。

- 连接器必须正常工作且组织上处于活动状态才能接收AD用户，并且登录事件必须是当前事件。

- 用户必须是最后一个AD用户才能向此计算机进行身份验证，如事件日志中所见。

工作场所

在本地企业网络中，所有DNS都指向与用户身份验证的DC属于同一Umbrella站点的Umbrella虚拟设备。

限制

- 计算机无法指向属于其他AD域或Umbrella站点的VA（多个域上的大型部署无法从其基本网络中看到AD应用）。

- 大型部署可能需要使用单独的VA细分Umbrella站点。

- 服务AD用户可能需要AD用户例外。

- 上述连接器存在每秒最大登录事件吞吐量，可以延迟用户应用。这是网络延迟和VA数量的一个因素。