目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

NIST建议

Additional Information

简介

本文档说明安全审计工具将Umbrella Root CA数字证书标记为风险的原因。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella安全Web网关(SWG)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

某些用于扫描Umbrella基础设施的安全审核工具可以报告Cisco Umbrella Root CA数字证书具有2048位RSA密钥，并且将在2030年之后过期。根据工具和组织的安全策略，可以将密钥大小和/或到期日期标记为可能需要补救的风险。查看本文中的信息，以确定您的组织是否需要接受审计工具的建议。

NIST建议

数字证书密钥长度随时间变化的建议（包括2030日期的2048位RSA密钥）由美国国家标准研究院(NIST)发布。 包含这些建议的文档是SP 800-57第1部分修订版5:密钥管理建议。

“表4，安全强度时间帧”（第59页）表明，相当于112个对称密钥位的安全强度在2030年之后对于“传统使用”是有效的（RSA 2048位非对称密钥相当于大约116位的对称密钥强度）。 现有根证书（例如Cisco Umbrella根CA证书）的使用属于此类别，因此这被视为合规使用。在2030年之后签发带有2048位密钥的证书不符合建议。

其他著名的公共证书颁发机构继续使用具有2048位RSA密钥的根证书和2030年后的到期日期。查看DigiCert文档：例如，DigiCert受信任的根颁发机构证书，例如由DigiCert颁发的全局根CA证书和有保证的ID根CA证书。

在2030年之前，Cisco Umbrella可以颁发一个或多个新的根证书，其密钥大小更大，符合NIST建议。

Additional Information

组织可以自由决定NIST建议是否满足其需求。如果您对此问题有进一步的担忧，思科有一个专门的PKI团队，负责监督思科的Trusted Root Store & PKI Compliance计划。Cisco PKI提供了来自Cisco PKI团队的其他信息（包括所有思科颁发的公共证书、证书策略和实践声明以及其他文档）：策略、证书和文档。如有其他问题，可通过电邮发送至PKI团队：ciscopki-public@external.cisco.com。