目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

Firefox

铬

简介

本文档介绍如何使用Cisco Umbrella中的组策略对象(GPO)在Firefox和Chrome中维护和禁用通过HTTPS的DNS(DoH)。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

HTTPS上的DNS(DoH)是添加到多个Web浏览器的功能，允许DNS绕过通过HTTPS的系统DNS堆栈。在许多情况下，您可以禁用此功能以确保Web浏览器不会覆盖任何Umbrella设置。

Firefox和Chrome都提供DoH功能，并且能够阻止在网络或受管计算机上使用DoH。但是，不同浏览器的DoH实施差异很大。

Firefox

Firefox使用默认打开DoH设置运行，其中DNS默认发送到CloudFlare的时间为1.1.1.1。此设置不考虑系统DNS设置。

为了解决此问题，Umbrella默认将覆盖设置为禁用DoH（有关详细信息，请参阅本文的文章）。 但是，仅当没有显式设置DoH设置时，此覆盖才能生效。要确保从未启用DoH以将Firefox DNS从系统设置中转移，需要GPO设置。

要禁用，请将“network.trr.mode”的值设置为0。有关详细信息，请参阅Firefox TRR设置。

有关在Firefox中管理企业策略的详细信息，请参阅Mozilla文档。

铬

Chrome支持包括Umbrella在内的多个提供商的DoH。与Firefox不同，Chrome DoH只能在系统DNS被视为参与的DNS提供商时启用。因此，如果系统DNS是本地DNS服务器或漫游客户端，则它无法启用，但如果本地DNS是208.67.220.220和208.67.222.222，则它可以启用。因此，Chrome不会将您的DNS从系统DNS转发出去，而是通过DoH对其进行增强。

在Chrome DoH实验的初始阶段，如果设备受管、AD加入或应用了企业策略，Chrome可以禁用DoH。

有关详细信息，请参阅Chrome网站。

有关在Chrome中管理企业策略的详细信息，请参阅Chrome文档。