目录

简介

背景信息

后续步骤

验证/升级/安装Cisco Umbrella的AD连接器

思科安全访问AD连接器验证/升级/安装指南

简介

本文档介绍AD连接器软件1.13.8中域控制器和AD连接器注册和同步机制的更改。

背景信息

思科宣布推出Cisco AD Connector版本1.13.8，其中包括一些增强功能，以确保与Cisco Umbrella和Cisco Secure Access的更新兼容。此版本包括对域控制器(DC)和AD连接器(ADC)注册和同步机制的更改。

在2024年5月20日之后，任何未升级到版本1.13.8的AD连接器安装都不再能够将新用户和组信息的更新发送到Cisco Umbrella或Cisco Secure Access。务必确保您的安装保持最新，以避免中断。此时，所有仍不在v1.13.8上的设备都必须手动升级。

自2024年2月22日起，所有旧版本的AD连接器安装都必须至少升级到版本1.13.8。所有正常安装的AD连接器将自动升级到1.13.8。

如果您计划注册新的AD连接器，则必须使用版本1.13.8。您可以直接从仪表板下载此最新版本的ADC以及最新的Windows配置脚本（版本1.1.24）（用于域控制器）。在开始安装AD连接器之前，请确保已从控制面板下载了1.13.8版。

后续步骤

验证/升级/安装Cisco Umbrella的AD连接器

要验证AD连接器版本和运行状况，请执行以下操作：

1. 在Umbrella Dashboard下，导航到Deployments > Configuration > Sites and Active Directory。选择所有AD连接器，并验证状态为绿色且版本为1.13.8。

2. 如果AD连接器的状态不正常，请使用此链接中提供的步骤将AD连接器置于正常状态，以便自动升级成功：解决Active Directory和虚拟设备的Umbrella错误。

注意：在2024年5月20日之后，版本早于1.13.8的AD连接器的自动升级将不再运行。如果自动升级由于某种原因失败，您需要手动下载并安装最新版本的AD连接器并按照以下链接中的指定进行配置：https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/5-connect-active-directory-to-umbrella#install。

思科安全访问AD连接器验证/升级/安装指南

要验证AD连接器版本和运行状况，请执行以下操作：

1. 在Secure Access Dashboard下，导航至Connect > Users and Groups > Configuration Management > Provisioning > Active Directory。

2. 如果AD连接器的状态不正常，请使用此链接中提供的步骤将AD连接器置于正常状态，以便自动升级成功：https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access#step-4--verify-that-the-connector-syncs-with-secure-access。

注意：在2024年5月20日之后，版本早于1.13.8的AD连接器的自动升级将不再运行。如果自动升级由于某种原因失败，您需要手动下载并安装最新版本的AD连接器，然后按照此处指定的方式进行配置：https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access。