目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

测试页

简介

本文档介绍如何使用测试目标测试Cisco Umbrella。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

完成配置Umbrella后，可以通过将浏览器指向Umbrella的测试目标之一来测试您的系统。

注意：OpenDNS更名为Cisco Umbrella。但是，您仍然可以注意到某些测试页显示OpenDNS。您仍然位于正确的位置。Umbrella正在更新这些页面以显示新的思科Umbrella名称和徽标。

这些测试页适用于Umbrella DNS覆盖，不适用于具有活动安全互联网网关(SIG)覆盖的用户。

测试页

测试页面URL

测试页类型

描述

examplemalwaredomain.com

恶意软件测试页

使用此链接来测试Umbrella是否针对具有恶意软件威胁的域提供保护。

examplebotnetdomain.com

“命令和控制回调”测试页

使用此链接来测试Umbrella是否通过命令和控制回调威胁保护您免受域攻击。

exampleadultsite.com

成人内容测试页

使用此链接测试是否已将Umbrella配置为阻止对包含成人内容（色情内容）的网站的访问。

www.internetbadguys.com

网络钓鱼测试页

使用此链接测试是否已将Umbrella配置为防止访问网络钓鱼域。

welcome.umbrella.com

系统配置测试页

使用此链接测试是否已将系统配置为使用Umbrella。

https://ssl-proxy.opendnstest.com/

具有SSL解密的智能代理

使用此链接测试是否已配置Umbrella，以便您在访问域时在智能代理中使用SSL解密。

http://proxy.opendnstest.com/

智能代理测试页。

使用此链接测试智能代理是否配置正确。

注意：如果仅使用Web策略的网络隧道(CDFW)，则不能使用测试域进行测试。

有关Cisco Umbrella阻止页面IP地址的列表，请参阅了解Umbrella阻止页面IP地址。