目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

期望

程序

简介

本文档介绍如何使用Cisco安全客户端(CSC)安全Web网关(SWG)排除延迟故障。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco安全客户端(CSC)安全Web网关(SWG)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

本文的目的是定义使用Cisco安全客户端(CSC)（以前称为AnyConnect）安全Web网关(SWG)时的吞吐量预期。

期望

在大多数情况下，使用Cisco Umbrella SWG不会产生明显的延迟，而且Umbrella的对等关系会抵消并通常会加速Web体验。如果SWG Web体验不可接受，请联系Cisco Umbrella支持以调查和解决特定问题。由于许多因素都会影响体验，因此Umbrella对连接进行故障排除的目的是研究路径的每一个部分，看看它是否可以得到优化。

程序

如需帮助，请联系Cisco Umbrella Support。Umbrella可以要求了解其他详细信息，包括：

- SWG诊断工具的输出

- 策略调试