目录

简介

概述

背景

要采取的操作

简介

本文档介绍3.4.5之前的Umbrella VA版本的寿命终止公告。

概述

思科宣布3.4.5之前的Umbrella虚拟设备版本的寿命终止日期。由于旧版Digicert CA的终止，版本低于3.4.5的虚拟设备的软件维护支持将于2024年5月31日(从2024年3月31日起更新)终止。

背景

VA(虚拟设备)在2023年4月思科服务器证书轮换后停止与Cisco Umbrella(api.opendns.com)同步。此问题的根本原因是第二代(G2)DigiCert证书(DigiCert_Global_Root_CA G2)的签名，该证书不在虚拟设备受信任CA列表中。思科通过回滚到以前的根CA解决了此问题。

但是，此解决方案只能运行到2024年5月31日，之后证书需要由新的根CA(G2)签署。 所有DigiCert证书都已包含在版本升级3.4.5中，因此您需要采取的唯一操作是将虚拟设备升级到版本3.4.5或更高版本。如果您在2024年5月31日之前没有完成升级，则虚拟设备会停止同步，您无法升级到更高版本。  如果您在2024年5月31日之前没有完成升级，则必须删除并重新安装虚拟设备。

要采取的操作

请审核您的VA版本，并确保已按照“运行两个VA的重要性”和“网络要求”满足自动升级前提要求。

如果需要技术支持将虚拟设备升级到版本3.4.5或更高版本，请打开Umbrella支持票证并提供远程SSH隧道。

要打开支持票证，请完成Umbrella文档中的步骤。