目录

简介

概述

更新选项

简介

本文档介绍如何使思科安全客户端(CSC)保持最新。

概述

CSC是Cisco Umbrella部署的主要漫游计算机代理，取代了AnyConnect 4.x漫游安全模块和独立的Umbrella漫游客户端。有多种选项可用于保持Cisco Secure Client和Umbrella模块保持最新。

更新选项

新增：从5.1.5.65版开始，Cisco安全客户端现在支持Umbrella控制面板中的Client Auto-Update设置。

我们还提供多种备用方法，使您的客户保持最新：

1. 建议:大多数公司更喜欢通过自己的设备管理平台按照自己的进度管理更新。有关这方面的说明，请参阅此处：Umbrella Module for Cisco Secure Client — 命令行安装和RMM参考。

2. 您可以直接从Umbrella控制面板下载安装程序并更新单个计算机。对于在生产设备完全提交新版本之前试用新版本，这是一个特别好的选项。

3. 使用AnyConnectVPN的客户可以使用网络部署方法。将从控制面板下载的最新头端部署包安装到VPN头端，用户下次连接到VPN时自动更新。

4. 如果您是Cisco XDR客户，则可以使用XDR门户管理CSC部署。

5. CSC的云部署也可以使用Cisco Security Cloud Control进行管理。Cisco Security Cloud Control用户指南位于此处。