目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

说明

在单台计算机上安装两个客户端

简介

本文档介绍如何将Umbrella漫游客户端与动态IP更新程序客户端配合使用。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Umbrella漫游客户端。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

动态IP更新程序客户端可以在Umbrella控制面板中保持您的网络IP信息更新，从而保持您的网络受到保护。Umbrella漫游客户端是安装在运行Windows或Mac OSX的每台设备上的软件，用于随时随地获取Umbrella安全和基于策略的保护。

说明

动态IP更新程序客户端的理想用途是将其安装在计算机上，最好是运行24/7或每天在网络中使用的桌面。这可以确保在您的IP地址发生更改时，它也会更新您的控制面板，以便您的网络受到保护，而且创建的策略仍可应用。

另一方面，Umbrella漫游客户端的理想用途是将其安装在“漫游”或离开网络的笔记本电脑上。这样可以确保这些笔记本电脑离开您的网络时，仍然受到正确的Umbrella安全策略的保护。

在单台计算机上安装两个客户端

此时，您可能已经想过，如果您只有一台笔记本电脑，并且需要安装两个客户端，会发生什么情况。由于两个客户端执行不同的操作，因此您肯定可以在一台计算机上安装它们。

动态IP更新程序客户端需要记住的唯一一点是，当您在不禁用“更新程序”的情况下切换到其他网络时，可以将控制面板上的网络更新为您所在的当前网络。为确保不会发生这种情况，您必须“禁用”更新程序客户端。因此，如果此计算机经常离开网络，Umbrella通常不建议在同一台计算机上同时安装更新程序和漫游客户端。