目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

说明

网络验证后的后续步骤

简介

本文档说明为什么网络状态可以在Umbrella控制面板上显示为“验证”。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Umbrella DNS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

本文讨论当您提交网络时(如部署>网络下的此屏幕截图所示)，您的网络状态显示为“等待验证”时，意味着什么。

360002660463

.

注意：在验证网络之前，主策略始终显示为默认策略。

说明

当您看到此类状态时，票证将生成并直接发送到Umbrella支持进行验证。此过程可帮助Umbrella支持：

- 确保客户之间不存在网络冲突(例如，192.0.0.1/32会与192.0.0.0/24冲突，因为它位于子网内)。

- 确认IP的所有权。

注意：您无需进行交互，除非Umbrella需要文档来证明此IP的所有权。

网络验证后的后续步骤

您可以看到您的网络状态显示为Inactive（非活动）。这是正常现象，因为网络需要4小时进行传播并在验证后显示为Active。如果网络在24小时后继续显示为不活动，请参阅本文以了解可能的原因。

注意：即使网络在前4小时显示为非活动状态，您仍然能够将策略应用于网络身份。