目录

简介

目的

说明

简介

本文档介绍如何解决由于选择“阻止所有传入连接”而导致的未保护状态。

目的

在大多数情况下，Umbrella可与Mac防火墙无缝协作。但是，在应用严格限制的一些情况下，您需要调整设置，以便Umbrella可以访问互联网并保持保护。

说明

1. 单击菜单栏左上角的Apple徽标。

2. 单击System Settings，然后选择Network。

23329173949716

3. 单击Firewall选项卡。

4. 点击锁定以作为管理用户进行身份验证，然后点击防火墙选项…….

23329173964052

5. 取消选中“Block all incoming connections”复选框，并确保选中“Automatically allow downloaded signed software to receive incoming connections”复选框。

23329167858068

6. Click OK.

在您进行这些更改后不久，Cisco安全客户端将转换到完全加密状态。否则，请上报至思科支持。