目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

原因

Additional Information

简介

本文档介绍如何对Umbrella DNS Block Page Bypass选项在Block页面上不可见进行故障排除。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Umbrella DNS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

您遵循了Cisco Umbrella DNS说明来设置Block Page Bypass用户，但当您要访问想要绕过的站点时，该选项仍然不会显示。

解决方案

在Policy:

1.定位至策略>策略列表，然后展开要用于旁路的策略。

115014830686

2.在“应用的阻止页面”(Block Page Applied)下，选择编辑。

115014831226

3.展开旁路用户和旁路代码。

115014831086

4.选择要与策略一起使用的用户和/或代码。

5.选择设置并返回。

具有正确凭证或代码的用户现在可以绕过阻止页面。

原因

要完全启用Block Bypass Page选项，必须在策略上启用用户（或旁路代码）。

Additional Information

在策略中启用阻止页面绕行