目录

简介

概述

简介

本文档介绍AnyConnect客户端的Umberlla控制面板的自动更新功能。

概述

2024年8月21日更新：我们已经推送了思科安全客户端5.1.5.65(MR5)的一次性自动更新，如下面通知。思科安全客户端5.1 MR5支持Umbrella管理的云自动更新。

2024年5月23日首次发布：

为响应客户的重要反馈，思科决定将Umbrella控制面板对AnyConnect客户端的自动更新支持扩展至包括Cisco Secure Client 5.x。但是，这会导致必须延长从AnyConnect客户端4.x版到新的Cisco安全客户端5.x的基于Umbrella自动更新的过渡时间。

最初，在2023年3月31日AnyConnect 4.x生命周期终止公告后，更新通过云无缝继续，直到最终的4.10版本。根据之前的服务更新公告，思科已准备好在2024年3月31日AnyConnect 4.10软件维护终止日期后，将单个云自动更新到最新的Cisco Secure Client 5.x。

思科了解平稳而舒适的过渡的重要性，而是推出一次性的思科安全客户端5.x版本更新，该版本与未来的Umbrella管理的自动更新兼容。这是为了确保从AnyConnect迁移到Cisco Secure Client 5.x的客户在自动更新支持方面没有差距。换句话说，如果现在对安全客户端5.1.4的当前版本执行一次性更新，则该版本与将来的Umbrella管理的自动更新不兼容。这会导致客户不得不再次手动升级到支持Umbrella托管云自动更新的尚未发布的安全客户端5.x版本。

在2024年8月之前，接受云分布式更新的客户将获得思科安全客户端5.x的一次性更新。这样客户可以有更多的时间来规划和准备此次变更。

已安装Umbrella漫游客户端并有意升级到Cisco安全客户端的客户必须使用第三方客户端管理软件工具在Umbrella漫游客户端上安装Cisco安全客户端。这样做会导致Cisco安全客户端继承Umbrella漫游客户端配置。安全客户端5.1.4的当前版本与Umbrella管理的云自动更新不兼容。认为云托管自动更新很重要的客户可以考虑等待支持Umbrella托管云自动更新的安全客户端5.x的未来版本。

选择更新到当前思科安全客户端5.1.4版本的非MSP客户可以考虑切换到思科安全客户端云管理。作为SecureX EOL的一部分，客户端管理功能不会消失，只是迁移至思科安全云控制服务。有关详细信息，请参阅在SecureX EoL — 思科博客之后访问安全客户端云管理。