目录

简介

概述

解决方案

简介

本文档介绍Umbrella块页面的IP地址。

概述

当页面被Cisco Umbrella服务阻止时，我们的DNS解析器会显示阻止页面，而不是包含阻止内容的页面。 这些阻止页面来自Cisco Umbrella服务器。 下表概述了这些服务器的任播IP地址和相关块类型。

注意：我们不希望这些IP在近期内再次发生更改，但如果它们发生更改，此更新将包含在本文中。

解决方案

使用“阻止页面绕行”功能的请求可以使用本网站列出的任何IP地址： https://www.opendns.com:443/data-center-locations/

名称

记录类型

地址

“域列表块”页

a

146.112.61.104

“域列表块”页

aaaa

::ffff:146.112.61.104

“命令和控制回调块”页

a

146.112.61.105

“命令和控制回调块”页

aaaa

::ffff:146.112.61.105

内容类别或应用块页面

a

146.112.61.106

内容类别或应用块页面

aaaa

::ffff:146.112.61.106

恶意软件阻止页面

a

146.112.61.107

恶意软件阻止页面

aaaa

::ffff:146.112.61.107

网络钓鱼阻止页面

a

146.112.61.108

网络钓鱼阻止页面

aaaa

::ffff:146.112.61.108

安全集成块页面、新发现的域、DNS隧道VPN、潜在危害和动态DNS

a

146.112.61.110

安全集成块页面、新发现的域、DNS隧道VPN、潜在危害和动态DNS

aaaa

::ffff:146.112.61.110