目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

启用策略

在托管访客会话模式下配置Cisco Umbrella

Additional Information

简介

本文档介绍如何为Umbrella Chromebook产品启用清单V2扩展可用性策略。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Umbrella Chromebook客户端

- 适用于Chromebook客户端的思科安全解决方案

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

在Google最近对Manifest Version 2 Timelines进行修改后，Cisco Umbrella建议所有Umbrella Chromebook Client（传统DNS客户端）和Cisco Security for Chromebook Client（以前称为SWG Umbrella Chromebook Client）用户在2024年6月之前在Google管理控制台中激活“ExtensionManifestV2Availability”策略。这是谷歌改变时间表所必须采取的关键举措。如果没有此更新，Google将在2024年6月后禁用您的分机。通过执行此步骤，您可以确保Umbrella Chromebook Client & SWG Umbrella Chromebook Client的续航功能持续到2025年6月。

启用策略

要启用此策略，请执行以下操作：

1.登录您的Google Admin控制台。

2.导航到设备> Chrome >设置。

3.选择要启用清单V2扩展可用性策略的父组织单位。

4.在用户和浏览器设置选项卡中，使用过滤器设置选项找到名为Manifest V2 extension availability的策略。

27004176227732

5.选择清单V2扩展可用性。

6.在Configuration下拉菜单中，选择Enable manifest V2 extensions。

27003157903508

在托管访客会话模式下配置Cisco Umbrella

如果您的组织也在托管访客会话模式下使用Cisco Umbrella，您必须采取其他步骤：

1.在Google Admin控制台中，导航到设备> Chrome >设置。

2.选择要启用清单V2扩展可用性策略的父组织单位。

3.在Managed guest session settings选项卡中，使用Filter settings选项找到名为Manifest V2 extension availability的策略。

27003128685716

4.选择清单V2扩展可用性。

5.在Configuration下拉菜单中，选择Enable manifest V2 extensions。

27003128686356

Additional Information

- Umbrella Chromebook Client和SWG Umbrella Chromebook Client更改：准备即将发生的更改 — Umbrella Chromebook Client和SWG Umbrella Chromebook Client

- Google的Manifest版本3时间表更新：清单版本3时间表

- 有关ExtensionManifestV2Availability策略的详细信息:ExtensionManifestV2Availability

请记住，此更改对于确保Umbrella Chromebook客户端和SWG Umbrella Chromebook客户端的顺利运行至关重要。如需更多帮助，请联系Cisco Umbrella支持。