目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

Pulse Secure部署不受支持

Pulse Windows 10 App样式连接。

Pulse Secure

使用具有分离DNS的基于FQDN的分割隧道实现脉冲安全

简介

本文档介绍如何管理Pulse Secure和Umbrella Roaming Client之间的冲突。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Umbrella漫游客户端。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

如果您当前将Pulse Secure用作VPN客户端并希望安装Umbrella Roaming Client，则本文为必读文章。虽然一些用户报告成功使Cisco Umbrella漫游客户端与Pulse Secure VPN配合使用的情况有限，但存在许多不兼容问题，目前不受支持。

如果您遇到Umbrella漫游客户端兼容性问题，则支持的解决方案是迁移到AnyConnect Umbrella漫游安全模块。自2021年4月起，此内容将包含在Umbrella DNS订阅中。主要帐户持有者可以访问此软件，其地址为：software.cisco.com。如果您不确定哪个帐户具有访问权限或存在访问权限问题，请联系您的客户经理或通过umbrella-support@cisco.com联系您的Umbrella支持团队，以便代表您联系您的客户经理。

Pulse Secure部署不受支持

Pulse Secure已知在以下两种情况下与Umbrella漫游客户端冲突：

Pulse Windows 10 App样式连接。

- 影响:脉冲无法连接

Pulse Secure

- 影响:在断开连接时，由于VPN连接期间的脉冲修改，保存的本地DNS可以保留在VPN值或127.0.0.1而不是WiFi/以太网值上。此修改是非VPN NIC上Umbrella修改和Pulse修改之间的冲突。

- 断开连接后，用户连接会中断，直到DHCP租用续订。

- 解决方案：

- 切换到AnyConnect中的Umbrella漫游安全模块。(不需要AnyConnect VPN。用于Umbrella的AnyConnect许可证包含在DNS包中，或者可以提供来解决此已知冲突。)

使用具有分离DNS的基于FQDN的分割隧道实现脉冲安全

- 影响:AC RSM与基于脉冲FQDN的分割隧道VPN配合使用时，不会进入加密/保护模式。VPN拆分DNS配置未按预期运行，其行为与全通道DNS相同。只有禁用AC RSM时，Pulse VPN的拆分DNS才能正常工作。

- 解决方案：

- 切换到VPN配置的基于IP的分割隧道