目录

简介

概述

预计发生的情况

产品迁移选项

Additional Information

简介

本文档介绍Cisco AnyConnect客户端4.x版的寿命终止。

概述

思科宣布Cisco AnyConnect安全移动客户端4.x软件的寿命终止日期。

AnyConnect 4.x的软件维护支持已于2024年3月31日结束。在此日期之后，AnyConnect 4.x版本不能提供补丁或维护版本。

Umbrella漫游安全模块AnyConnect 4.x的软件维护支持也在此日期结束。

预计发生的情况

2024年3月31日之后，Cisco Umbrella未提供AnyConnect 4.x的任何类型的更新。

在最终版本之前，Cisco Umbrella继续支持AnyConnect 4.x的自动云分布式更新。在最终维护版本之后，当前安全客户端5.0版本将进行一次云更新。与以往一样，AnyConnect的云分布式更新是可选的。

产品迁移选项

鼓励客户迁移到当前版本，即现在的Cisco安全客户端。所有具有有效AnyConnect/安全客户端期限许可证或具有有效支持合同的永久许可证的客户均有资格免费升级到当前版本。对于有权通过其他购买的思科服务（包括使用该客户端进行该使用案例）直接或间接使用AnyConnect的任何客户，采用当前版本的Cisco Secure Client不收取附加费用。这包括大多数Cisco Umbrella包。阅读许可证信息中的详细信息。

Additional Information

- Cisco Secure Client的Umbrella漫游安全模块版本说明

- 有关Cisco安全客户端的信息

- 有关思科生命周期终止策略的信息

- 有关思科产品保修的信息

- 订购以接收生命周期终止/销售终止信息

本公告从原始公告改编。如果出现任何差异，则链接版本是权威的。