目录

简介

SSO配置范围和限制

多组织或MSP控制台的SSO

常见问题解答

问:如果我有STC、MSSP或合作伙伴门户，可以使用自己的SSO吗？

问:一个子组织中的SSO是否适用于该用户的所有登录？

问:是否可以在多个子组织上启用SSO?

问:为什么是只读的？

问:如果用户添加到启用了SSO的第二个组织，会发生什么情况？

问:配置SAML时，验证测试失败，并出现“FILE NOT FOUND”（未找到文件）错误。为什么？

简介

本文档介绍如何使用SAML在Umbrella中为多组织和MSP控制台配置单点登录(SSO)。

SSO配置范围和限制

- 本文专门介绍如何使用SAML将多组织或MSP Umbrella控制台与您的SSO提供商集成。

- 本文不提供一般SAML配置步骤。有关常规配置，请参阅启用单点登录文档。

- SSO配置不可用于STC、MSSP、PPoV或任何使用Cisco CEC登录的控制台中的用户帐户。使用思科CEC登录的用户无法使用其他SSO提供程序。

多组织或MSP控制台的SSO

多组织和MSP控制台不支持直接从控制台进行SAML配置。必须在子组织级别启用SSO。要为控制台管理员启用SSO，请完成以下步骤：

1. 创建名为“单一登录”的新子组织。除SSO用户外，此组织保持为空。

2. 在单一登录组织中创建新用户。

- 此用户是SAML配置所必需的，并且必须存在于您的身份提供程序中。

- 无法使用MSP或多组织管理员帐户配置SAML，除非管理员也直接添加到子组织。

3. 如果出现“File Not Found”之类的错误，请确保当前登录的用户是您在配置SSO的组织控制面板上Admin > Accounts下列出的管理员。

4. 以Single Sign On用户身份登录到Umbrella控制面板。

5. 在单点登录组织中配置SSO(SAML)。

6. 从子组织控制面板以只读方式邀请现有管理员加入“单一登录”组织。

- 接受后，这些用户将成为管理控制台和此单一组织的成员。

- 这些用户现在必须通过SSO登录，并且不再使用帐户密码。

警告：请勿向多个启用SSO的子组织添加用户。如果用户被添加到多个启用SSO的子组织，该用户将被锁定在控制面板之外，直到其他管理员将该用户从其他启用SSO的组织中删除。

常见问题解答

问:如果我有STC、MSSP或合作伙伴门户，可以使用自己的SSO吗？

A：不可以。您必须使用思科IT Okta合作伙伴门户。对Umbrella的访问取决于Okta访问级别。已撤销或已禁用的Okta帐户没有Umbrella访问权限。

问:一个子组织中的SSO是否适用于该用户的所有登录？

A：Yes.用户必须通过SSO登录，在未通过SSO进行身份验证之前，无法访问任何组织。

问:是否可以在多个子组织上启用SSO?

A：Yes;但是，只能为SSO配置一个子组织。将用户以只读方式添加到单一登录组织，以对任何帐户实施SSO。

问:为什么是只读的？

A：这并不是必需的，但可使任何帐户添加到组织中，而无需更改此空组织中的任何设置。

问:如果用户添加到启用了SSO的第二个组织，会发生什么情况？

A：用户无法登录。从至少一个SSO组织中删除用户，或与支持人员联系以恢复访问权限。

问:配置SAML时，验证测试失败，并出现“FILE NOT FOUND”（未找到文件）错误。为什么？

A：当使用MSP或多组织管理员帐户尝试SAML配置时，会出现这种情况。使用单点登录组织中的帐户执行SAML配置。