目录

简介

AnyConnect 4.8.01090中的功能状态行为

保护状态说明

简介

本文档说明为什么Web保护状态在AnyConnect 4.8.01090中显示为未受保护。

AnyConnect 4.8.01090中的功能状态行为

使用AnyConnect客户端4.8.01090版，客户端可以将DNS保护状态报告为受保护，同时将Web保护状态显示为未受保护。

保护状态说明

AnyConnect 4.8.01090引入了对Umbrella安全Web网关(SWG)服务的支持。激活此服务需要有效的Umbrella SIG Essentials、SIG Advantage或SIG附加订用。当适当的订用处于活动状态时，AnyConnect终端客户端将启用Umbrella SWG服务。

对于没有基于SIG的订用、安装AnyConnect 4.8.01090的客户，客户端会显示Umbrella SWG统计信息占位符和指示Web保护状态为未保护的消息。

360043162551

360043127312

- 未受保护的消息仅适用于Umbrella SWG服务。

- 无论SWG服务状态如何，DNS保护都保持活动状态且运行正常。

- DNS保护的状态不受未受保护的Web保护状态的影响。

- AnyConnect的未来版本提供了有关Umbrella服务的状态和保护级别的改进消息传送。