目录

简介

何时提交AD连接器日志

控制面板状态指示灯

手动收集日志

对于新配置或新日志请求

版本1.14.3的日志位置

简介

本文档介绍如何收集和提交Active Directory Connector日志，以便进行故障排除和支持请求。

何时提交AD连接器日志

在以下情况下从Active Directory连接器提交日志：

- AD连接器或AD服务器处于“Error”或“Warning”状态，并且Active Directory组件和虚拟设备的常见消息 — 如何解决它们文章不能解决此问题。

- 支持部门已专门请求AD连接器日志。

控制面板状态指示灯

功能正常的AD连接器显示绿色状态。灰色、黄色和红色状态表示存在问题。

30921941341716

30921930596756

30921930598804

对于无法连接到域控制器或在控制面板中显示错误或警告的每个AD连接器，请提供AD连接器日志，以便Umbrella支持可以检查查找结果。

手动收集日志

1. 附加位于C:\Program Files(x86)> Cisco > CiscoADConnector > v1.x.x > CiscoAuditClient.log的文件。

2. 将C:\Program Files(x86)> Cisco > CiscoADConnector > v1.x.xto中的最新两个或三个.zip日志文件附加到支持票证中。不要发送超过三个.zip文件。

3. 如果任何文件超过20MB，请将其拆分为两个响应或与支持部门联系以获取上传说明。

对于新配置或新日志请求

如果您使用的配置从未运行过，或者支持请求新的日志，请执行以下步骤：

1. 停止OpenDNS AD Connectorservice服务。

2. 删除位于C:\Program Files(x86)> Cisco > CiscoADConnector > v1.x.x > CiscoAuditClient.log的文件。

3. 再次启动服务。

4. 等待5分钟。

5. 将新的CiscoAuditClient.logfile附加到支持票证。

此过程可确保日志文件仅包含最近的启动尝试。

版本1.14.3的日志位置

如果升级到版本1.14.3，日志位于C:\Program Files(x86)> OpenDNS > OpenDNS Connector > v1.x.x > CiscoAuditClient.log。

对于版本1.14.3，请附加来自C:\Program Files(x86)> OpenDNS > OpenDNS Connector > v1.x.x的最新两个或三个.zip日志文件。