目录

简介

背景信息

使用Umbrella Active Directory实施的通信流

AD连接器脚本在域控制器(DC)上运行时

AD连接器如何通信

云连接器

虚拟设备的连接器

与域控制器的连接器

虚拟设备(VA)到云

简介

本文档介绍Cisco Umbrella Active Directory(AD)集成中运营组件之间的通信流。

背景信息

了解Active Directory通信流有助于排除故障并确保部署前环境配置正确。

使用Umbrella Active Directory实施的通信流

AD连接器脚本在域控制器(DC)上运行时

Windows脚本使用HTTPS从域控制器(DC)到端口TCP/443上的云进行一次性连接，以将DC注册到仪表板。此对准允许连接器识别DC。使用特定参数对https://api.opendns.com进行调用。脚本成功注册DC后，它将显示在控制面板上。

问题有时可能与Windows上的根证书更新有关。要快速确定这一点，请导航到Internet Explorer并将浏览器指向：https://api.opendns.com/v2/OnPrem.Asset.1005 Missing API key.此操作将打印类似如下消息：如果任何证书错误或警告出现在该页面上，请确保已安装来自Microsoft的最新Root Certificates Update（根证书更新）。

AD连接器如何通信

AD连接器与Umbrella云服务或虚拟设备通信，如下所示：

- 云连接器
如果发生更改，连接器使用端口443 TCP上的HTTPS连接每五分钟上传一次所有Active Directory(AD)数据。仅上传有关组、用户和计算机的信息。不会上传密码，并且所有用户信息都会在本地进行哈希处理，从而使数据具有唯一性。

- 虚拟设备的连接器
连接器使用端口443 TCP（未加密）持续向虚拟设备发送AD事件。 这是单向通信；设备无法与连接器进行通信。连接器和虚拟设备(VA)必须通过可信网络进行通信，这是必备条件。

- 与域控制器的连接器
连接器使用端口389 TCP和3268 TCP/UDP与LDAP同步位于同一站点的所有域控制器通信。连接器还使用WMI/RPC与域控制器通信。端口135 TCP是RPC和WMI的标准端口。WMI还使用随机分配的端口，在Windows 2003及更早版本中，介于1024 TCP和65535 TCP之间，或在Windows 2008及更高版本中，介于49152 TCP和65535 TCP之间。自1.1.24版起，连接器还使用LDAP(LDAP over SSL)通过端口636 TCP和3269 TCP与域控制器通信。

如果发现通信问题，请检查可以阻止或丢弃数据的所有第7层应用代理。一个常见情况是基于DNS、HTTP或HTTPS等协议运行的Cisco设备上的检查功能。有关详细信息，请参阅我们的应用层协议检测文档。

虚拟设备(VA)到云

api.opendns.com虚拟设备经常通过端口443 TCP与端口53 TCP/UDP进行通信，以进行DNS查询或探测，并通过端口22、25、53、80、443或4766 TCP建立支持隧道。虚拟设备使用端口53 UDP/TCP、443 TCP、123 TCP和80 TCP与云通信。它们从端口443 TCP（非HTTPS连接）上的连接器接收数据，但不要求与它们进行回通信。