目录

简介

阻止页面诊断信息

“块”页面示例

定义

ACType

块类型

捆绑包ID

域标记

主机

IP Address

组织ID

源ID

Prefs

Query（查询）

服务器

时间

简介

本文档介绍如何访问和解释块页面诊断信息，以进行配置测试和故障排除。

阻止页面诊断信息

当您进入阻止页面时，可以展开页面底部的诊断信息部分来获得更多详细信息。使用此信息测试您的配置。支持人员可以请求此部分的截图。

“块”页面示例

提供的屏幕截图显示了一个扩展了诊断信息的阻止页面示例：

diagnostic-info.png

注意：有关排除策略配置故障的更多详细信息，请参阅如何确定在Umbrella配置中应用了哪个策略。

定义

ACType

- ACType仅对支持有用。

块类型

- Block Type指示块的类别和页面限制的原因。类型包括：

- aup:内容类别

- 域列表：目标列表

- 安全:动态DNS、命令和控制、恶意软件、未经授权的IP隧道访问、新发现的域、可能有害的、DNS隧道VPN、第三方源（例如，AMP、ThreatGrid）

- 网络钓鱼：网络钓鱼

- dlink-phish:通过D-Link高级DNS进行网络钓鱼

捆绑包ID

- 捆绑包ID是应用的策略的标识符。

域标记

- 域标记仅对支持有用。

主机

- 主机是指登录页面。可能的值包括：

- block.opendns.com:aup、domainlist

- malware.opendns.com:安全

- phish.opendns.com:网络钓鱼

- www1.dlinksearch.com:dlink-phish

- bpb.opendns.com:阻止页面绕行

IP Address

- IP地址是计算机的公有IP地址。

组织ID

- 组织ID是计算机正在使用的网络的组织ID。

源ID

- 源ID仅对支持有用。

Prefs

- Prefs仅对支持有用。

Query（查询）

- 查询仅对支持有用。

服务器

- 服务器是计算机用于进行查询的资源。有关服务器位置，请参阅相应的资源。

时间

- 时间表示进行查询的时间，采用UTC格式。