目录

简介

概述

简介

本文档介绍DNS查询日志中的通用域名系统(DNS)响应代码(RCodes)。

概述

此表详细说明了执行DNS查询时日志中可能显示的最常见DNS返回消息和相应(RCodes)的功能。每个RCode在DNS基础设施中都有其用途。通常情况下，当您成功浏览大部分内容时，您会看到NOERROR(RCODE:0)。所有其他返回代码都被视为错误。

有关这些代码的详尽列表，请参阅此链接的DNS RCODE部分：域名系统(DNS)参数

DNS返回消息

DNS响应代码

功能

无错误

RCODE:0

DNS查询已成功完成

FORMER

RCODE:1

DNS查询格式错误

SERVFAIL

RCODE:2

服务器无法完成DNS请求

NXDOMAIN

RCODE:3

域名不存在

NOTIMP

RCODE:4

未实现的功能

拒绝

RCODE:5

服务器拒绝回答查询

YXDOMAIN

RCODE:6

不能存在的名称，确实存在

XRRSET

RCODE:7

不能存在的变量集不存在

诺陶特

RCODE:8

服务器对该区域没有权威

NOTZONE

RCODE:9

名称不在区域中