目录

简介

信息

简介

从2021年10月22日开始，Umbrella客户现在可以连接到我们位于墨西哥Querétaro的最新边缘数据中心，以获得完整的SIG服务，包括DNS、安全Web网关和云交付的防火墙。

信息

为IPsec隧道连接创建一个新区域：LA-1。此区域的初始成员是Querétaro和佛罗里达州迈阿密。迈阿密未来将被第二个拉丁美洲DC替换为自己的IP地址。客户可以使用Atlanta进行自动故障切换，或手动配置另一个数据中心用于备份隧道。

这一新的边缘数据中心迅速扩展成为新的增长点全球网络。由于我们创新的全球云架构和anycastrouting，该地区的大多数客户将自动连接到此新的数据中心。

此外，在我们努力为我们的所有数据中心保持高正常运行时间的同时，如果由于任何原因某个数据中心不可用，我们的增强型路由解决方案就可以无缝地、自动地将流量路由到下一个最近的数据中心。