目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题：

解决方案：

导入主机组

备用解决方案：

简介

本文档介绍如何在删除默认主机组后使用正确的主机组ID重建该主机组。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题：

默认主机组有2个数字ID（例如，28、30），但用户创建的主机组有5个数字ID(例如，50081)。 如果用户删除了默认主机组，然后将其重新创建为自定义主机组，则其ID号会更大，并且某些部分会因此而无法正常工作。例如，由于ID号不正确，主机分类器无法找到新创建的主机组。要解决此问题，ID号需要与默认值匹配。

解决方案：

导入主机组

导入具有正确ID的主机组可以解决此问题。您可以从备份中导入此主机组，也可以从其他系统中导出主机组。如有必要，在系统上创建新域，导出所需主机组，然后删除新创建的域。

备用解决方案：

在host_groups.xml(/lancope/var/smc/config/domain_<DOMAIN_ID>/host-groups.xml)中将host-group id字段编辑为正确的值也可以更正此问题。

注意：在修复主机组ID值以正确拾取固定主机组之后，可能需要重新安装主机分类器应用。