目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

软件下载和升级指南

硬件支持表

管理器和流量收集器

数据存储

流量传感器

Flow Replicator/UDP Director

应用程序兼容性矩阵

ETA加密审计

主机分类器

网络图和报告生成器（从7.4.0开始，将报告生成器集成到产品中）

安全分析和登录Prem（从7.5.1开始集成到产品中）和可见性评估

按版本升级

将版本7.3.x升级到7.4.x

将版本7.4.x升级到7.5.x

软件支持时间表

生命周期终止(EOL)通知

FlexNet停产

全球威胁分析(GTA)停产

升级陷阱和警告

简介

本文档介绍有关升级至安全网络分析(SNA)（以前称为Stealthwatch）的一些最佳实践信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

SNA仅支持从一个主要版本升级到下一个主要版本。（例如，从7.3.x到7.4.x或7.4.x到7.5.x）不支持版本跳过。如果用户愿意将所有数据重置为出厂默认状态，则可以重新映像硬件设备，可以安装新的VM。

软件下载和升级指南

- 7.3.2及更高版本的软件和指南可在Cisco Software Central中找到

- 7.3.2之前版本的软件和指南不再提供

硬件支持表

本部分中的信息摘自Cisco Secure Network Analytics硬件和软件版本支持表指南（自7.5.3版起）。

管理器和流量收集器

数据存储

流量传感器

Flow Replicator/UDP Director

应用程序兼容性矩阵

此部分中的信息来自安全网络分析应用版本兼容性列表

ETA加密审计

主机分类器

网络图和报告生成器（从7.4.0开始，将报告生成器集成到产品中）

安全分析和登录Prem（从7.5.1开始集成到产品中）和可见性评估

按版本升级

将版本7.3.x升级到7.4.x

升级到版本：7.4.0、7.4.1和7.4.2

软件下载：可从Cisco Software Central下载软件

升级指南：7.3.x到7.4.0或7.4.1的更新指南

升级指南：7.3.x到7.4.2的更新指南

将版本7.4.x升级到7.5.x

升级到版本：7.5.0、7.5.1、7.5.2、7.5.3

软件下载：可从Cisco Software Central下载软件

升级指南：7.4.x到7.5.0的更新指南

升级指南：7.4.x和7.5.0到7.5.1的更新指南

升级指南：7.4.x和7.5.x更新指南到7.5.2

升级指南：7.4.x和7.5.x更新指南到7.5.3

软件支持时间表

通常，一个版本在发布后12个月内在“软件维护”下受保护，并在发布后18个月内接收漏洞和安全修复。有关SNA软件版本模型和版本支持时间表的详细信息，请参阅Cisco Stealthwatch®软件版本模型和版本支持时间线产品公告。

此表列出了从版本7.1.1开始的支持时间表。

版本

发布日期

软件维护(EoS)结束

漏洞和安全支持终止(EoVSS)

7.5.3*

2025年8月25日

2026年8月25日

2027年2月25日

7.5.2

2025年2月24日

2026年2月24日

2026年8月24日

7.5.1

2024年8月19日

2025年8月19日

2026年2月19日

7.5.0

2024年1月22日

2025年1月,22日

2025年7月22日

7.4.2

26、2023March

2024年3月,26日

2024年9月26日

7.4.1

09、2022May

09 2023May,

2023年11月09日

7.4.0

2021年11月02日

2022年11月02日

02、2023May

7.3.2

2021年6月01日

2022年6月01日

2022年12月01日

7.3.1

2021年2月04日

2022年2月04日

2022年8月04日

7.3.0

2020年9月03日

2021年9月03日

2022年3月03日

7.2.1

2020年6月17日

2021年6月17日

2022年7月01日

7.1.1

2019-8-16

2020年8月16日

2022年7月01日

*表示当前推荐的版本

生命周期终止(EOL)通知

FlexNet停产

FlexNet许可于2022年12月31日停产。所有SNA许可都移至思科智能许可。

全球威胁分析(GTA)停产

GTA定于2024年7月31日停产。EOL通知还讨论了迁移选项。

升级陷阱和警告

数字1:SMC故障转移：开始升级后，请勿执行SMC故障切换，直到升级所有SMC设备，否则可能会导致系统无法运行。