目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

步骤

步骤1.下载ISO文件

步骤2.从KVM控制台安装映像

验证

相关信息

简介

本文档介绍在UCS硬件型号上远程重新安装思科安全网络分析(SNA)软件的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全网络分析

- 思科集成管理控制器(CIMC)

使用的组件

本文档中的信息基于以下组件：

- 思科流量传感器4240（M5硬件）

- CIMC版本4.1(1d)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

步骤

建议的过程是通过基于内核的虚拟机(KVM)控制台从CIMC远程重新安装SNA操作系统(OS)。为此，请按以下步骤操作：

步骤1.下载ISO文件

需要适用设备型号的ISO文件才能重新安装SNA操作系统。要下载所需的ISO文件，请执行以下操作：

1.转至Cisco Software Central,https://software.cisco.com。

2.在下载和升级部分，选择软件下载。

3.在选择产品字段中键入Secure Network Analytics。Press Enter.

4.选择适用的虚拟设备型号。

注意：ISO文件仅位于设备的虚拟版本。例如，如果需要重新安装流量收集器4210设备的SNA操作系统，必须选择虚拟流量收集器。

5.在选择软件类型下，选择安全网络分析系统软件，然后选择所需的软件版本。

6.找到虚拟设备型号所需的ISO文件。

7.下载文件。

步骤2.从KVM控制台安装映像

1.登录CIMC。

2.单击屏幕右上角的Launch KVM。

3.启动KVM控制台后，选择Virtual Media > Activate Virtual Devices。

4.等待建立连接。

5.单击Virtual Media > Map CD/DVD。

6.浏览步骤1中下载的ISO文件，然后单击映射驱动器。

7.单击Virtual Media确认已将正确的文件映射到CD/DVD驱动器。

8.选择Power > Reset System(Warm Boot)开始重新启动过程。

9.当系统询问时，按F6进入引导菜单。

10.选择Cisco vKVM-Mapped vDVD1.xx引导设备，然后按ENTER。

11.虚拟CD/DVD驱动器的安装过程开始。

12.等待操作系统安装完成。

13.操作系统安装成功后，设备将重新启动。

14.使用Stealthwatch(SNA)操作系统启动。

此时，重新安装过程已完成。

验证

如果重新安装过程成功，则设备启动后，您必须使用登录屏幕进行提示。

相关信息

- 如需其他帮助，请联系技术支持中心(TAC)。需要有效的支持合同： 思科全球支持联系方式.

- 您还可以在此处访问思科安全分析社区。

- 技术支持和文档 - Cisco Systems