目录

简介

要遵循的步骤

简介

SSL设备1500、2000和8200包含必须保持安全的加密材料。出于安全原因，对SSL设备CLI的访问受到限制。例如，无法将设备引导到单用户模式并通过CLI访问。此外，如果尝试重新映像SSL设备，或尝试访问启动菜单或BIOS选项，则可能会提示您输入密码，该密码在初始引导过程中未创建。本文档介绍获取BIOS密码的过程。

要遵循的步骤

要获取密码，请执行以下步骤：

1.获取SSL设备的序列号。此信息打印在机箱上。

2.在SSL设备上生成质询密钥。按键盘上的以下顺序：

UL、LL、UR、LR、UL、LL、UR、LR（左上、左下、右上、右下）

这将触发后端质询生成器，质询会显示在LCD上：

3.写下质询密钥。

警告：质询密钥区分大小写。

4.向思科技术支持发送询问密钥和机箱序列号以获取密码。