目录

简介

背景信息

在Microsoft Windows上管理AMP连接器服务

控制面板

命令提示符

使用用户界面停止服务

管理OSX上的AMP连接器服务

在Linux(RHEL 6)上管理AMP连接器服务

在Linux(RHEL 7)上管理AMP连接器服务

相关信息

简介

本文档介绍禁用和启用AMP连接器服务的各种方法。

背景信息

进行故障排除时，您需要禁用AMP连接器服务。您需要这样做的原因有几个：

- 删除损坏的数据库或日志文件。

- 由于错误、安装损坏或安装不完整而卸载AMP连接器。

- 替换policy.xml文件（用于高级故障排除目的）。

在Microsoft Windows上管理AMP连接器服务

控制面板

可通过控制面板禁用AMP连接器。要通过控制面板禁用连接器，请完成以下步骤：

1. 选择开始>控制面板。

2. 在“控制面板”中，单击系统和安全，然后单击管理工具。

3. 双击Services。

4. 在Services窗口中，向下滚动并找到Cisco AMP for Endpoints Connector服务。

5. 左键点击面向终端的思科AMP思科AMP的终端连接器，然后点击左侧服务名称下的停止。

命令提示符

您也可以使用命令提示符禁用AMP连接器服务。

1.您必须确定正确的服务名称。

2.选择开始>控制面板。

3.在“控制面板”中，单击系统和安全，然后单击管理工具。

4.双击Services。

5.在Services窗口中，向下滚动并找到Cisco AMP for Endpoints Connector服务。

6.右键单击此服务，然后单击属性。

7.请注意在后续步骤中使用的服务名称。

注意：服务名称根据安装的AMP连接器版本而更改。

8.转到开始菜单并查找cmd.exe文件。

9.右键单击并选择以管理员身份运行。

10.在命令提示符下，输入以下命令以停止AMP连接器：

C:\Windows\system32> net stop CiscoAMP_6.3.1

11.或者，您也可以使用wmic命令。

wmic service where name="CiscoAMP_6.3.1" call stopservice

12.要重新启动连接器，请输入以下命令：

C:\Windows\system32> net start CiscoAMP_6.3.1

(OR)

wmic service where name="CiscoAMP_6.3.1" call startservice

13.连接器启动时，将显示此输出。

注意：如果启用了连接器密码保护，则这些步骤将不起作用。 使用以下步骤添加保护密码，以停止服务。 此命令仅适用于4.3.0版及更高版本的AMP连接器。

14.输入以下命令：

sfc.exe -k password

将“password”一词替换为策略中设置的实际密码。

注：目录根据安装的Cisco AMP连接器版本而更改。

使用用户界面停止服务

您也可以从用户界面停止受密码保护的服务。

管理OSX上的AMP连接器服务

要在OSX上禁用AMP服务，请在终端中输入以下命令：

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.amp.daemon.plist

要在OSX上启用AMP服务，请在终端中输入以下命令：

sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.amp.daemon.plist

在Linux(RHEL 6)上管理AMP连接器服务

要在Linux上禁用AMP服务，请在终端中输入以下命令：

sudo initctl stop cisco-amp

要在Linux上启用AMP服务，请在终端中输入以下命令：

sudo initctl start cisco-amp

在Linux(RHEL 7)上管理AMP连接器服务

要在Linux上禁用AMP服务，请在终端中输入以下命令：

sudo systemctl stop cisco-amp

要在Linux上启用AMP服务，请在终端中输入以下命令：

sudo systemctl start cisco-amp

相关信息

- AMP连接器安装程序的命令行开关

- 技术支持和文档 - Cisco Systems