目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

正确的思科安全终端操作所需的服务器地址

服务器位置

北美

欧洲

亚太地区、日本、中国

正确的思科安全恶意软件分析云访问所需的服务器地址

正常轨道使用所需的服务器地址

北美云(NAM)云

欧洲(EU)云

亚太、日本、中国(APJC)云

静态IP地址

简介

本文档介绍使思科安全终端（以前称为Cisco AMP）产品和思科安全恶意软件分析（以前称为Threat Grid）产品能够通信并完成更新、查找和报告所需的服务器。为了成功完成操作，您的防火墙必须允许从连接器/设备到所需服务器的连接。

注意：所有服务器都使用轮询IP地址方案来实现负载均衡、容错和正常运行时间。因此，IP地址可能会更改，Cisco建议防火墙配置为CNAME而不是IP地址。

注意：任何传入思科服务器的流量都不能使用TLS解密。

先决条件

要求

本技术区文章适用于以下与思科安全终端(AMP)产品和恶意软件分析(Threat Grid)集成的思科产品：

- 面向网络的思科安全终端（Firepower管理中心和传感器）

- 思科安全终端私有云

- 思科安全终端公共云

- 思科安全邮件设备和思科邮件安全（ESA和CES）

- 思科安全Web设备(WSA)

- 思科安全恶意软件分析云和/或设备(Threat Grid)

- SDWAN/IOS-XE

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

正确的思科安全终端操作所需的服务器地址

服务器位置

思科安全终端和思科安全恶意软件分析服务器位于三个不同的位置：

- 北美（思科安全终端和思科安全恶意软件分析）

- 欧洲（思科安全终端和思科安全恶意软件分析）

- 日本（仅限思科安全终端）

北美

此表列出了北美的服务器位置。根据帐户创建日期，服务器地址可能不同：

分类

目的

服务器

端口

思科安全终端：公共云

处置服务器

cloud-ec-asn.amp.cisco.com

cloud-ec-est.amp.cisco.com

enrolment.amp.cisco.com

TCP 443

控制台

console.amp.cisco.com

TCP 443

管理服务器

mgmt.amp.cisco.com

TCP 443

事件服务器

intake.amp.cisco.com

TCP 443

策略

policy.amp.cisco.com

TCP 443

连接器下载和更新

upgrades.amp.cisco.com

TCP 80和443

错误报告

crash.amp.cisco.com

TCP 443

终端IOC

ioc.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA更新服务器

tetra-defs.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80和443

macOS和Linux Clam定义

clam-defs.amp.cisco.com

TCP 80和443

高级自定义检测

custom-signatures.amp.cisco.com

TCP 443

远程文件获取

rff.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA

nimbus.bitdefender.net

TCP 443

行为保护

apde.amp.cisco.com

TCP 443

设备控制

endpoints.amp.cisco.com

TCP 443

Android连接器

处置服务器

cloud-android-asn.amp.cisco.com

TCP 443

CSC/iOS连接器

处置服务器

cloud-ios-asn.amp.cisco.com

cloud-ios-est.amp.cisco.com

TCP 443

思科安全终端：私有云

Upstream Disposition Server <v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Upstream Disposition Server >v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Yum服务器

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

技术支持会话

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

面向网络的AMP：Firepower

处置服务器（来自FMC）

6.0 ― 6.2.x：cloud-sa.amp.sourcefire.com

6.3.x +：cloud-sa.amp.cisco.com

TCP 443

事件（来自FMC）

5.x - 6.2.x：export.amp.sourcefire.com

6.3.x +：export.amp.cisco.com

TCP 443

API（来自FMC）

5.x - 6.2.x：api.amp.sourcefire.com

6.3.x +：api.amp.cisco.com和api.amp.sourcefire.com

TCP 443

动态分析（来自传感器）

5.x：intel.api.sourcefire.com

6.x：panacea.threatgrid.com和fmc.api.threatgrid.com

* 根据6.x补丁版本，可以使用任一URL

TCP 443

ESA/WSA/SMA

文件信誉(ESA/WSA)

>= 15.x：cloud-esa-asn.amp.cisco.com

cloud-esa-est.amp.cisco.com

< 15.x： cloud-sa.amp.cisco.com

TCP 443

文件分析(ESA/WSA/SMA)

panacea.threatgrid.com

TCP 443

API (ESA)

>= 15.x：api.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

事件服务器(ESA)

>= 15.x：intake.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

管理服务器(ESA)

>= 15.x：mgmt.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

Meraki

处置服务器

cloud-meraki-asn.amp.cisco.com

cloud-meraki-est.amp.cisco.com

TCP 443

SDWAN

处置服务器

cloud-isr-asn.amp.cisco.com

cloud-isr-est.amp.cisco.com

TCP 443

欧洲

此表列出了欧洲的服务器位置。根据帐户创建日期，服务器地址可能不同：

分类

目的

服务器

端口

思科安全终端：公共云

处置服务器

cloud-ec-asn.eu.am p.cisco.com

cloud-ec-est.eu.am p.cisco.com

enrolment.eu.am p.cisco.com

TCP 443

控制台

console.eu.am p.cisco.com

TCP 443

管理服务器

mgmt.eu.am p.cisco.com

TCP 443

事件服务器

intake.eu.am p.cisco.com

TCP 443

策略

policy.eu.am p.cisco.com

TCP 443

连接器下载和更新

upgrades.eu.am p.cisco.com

TCP 80和443

错误报告

crash.eu.am p.cisco.com

TCP 443

终端IOC

ioc.eu.am p.cisco.com

TCP 443

TETRA更新服务器

tetra-defs.eu.am p.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80和443

macOS和Linux Clam定义

clam-defs.eu.am p.cisco.com

TCP 80和443

高级自定义检测

custom-signatures.eu.am p.cisco.com

TCP 443

远程文件获取

rff.eu.am p.cisco.com

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA

nimbus.bitdefender.net

TCP 443

行为保护

apde.eu.am p.cisco.com

TCP 443

设备控制

endpoints.eu.am p.cisco.com

TCP 443

Android连接器

处置服务器

cloud-android-asn.eu.am p.cisco.com

TCP 443

CSC/iOS连接器

处置服务器

cloud-ios-asn.eu.am p.cisco.com

cloud-ios-est.eu.am p.cisco.com

TCP 443

思科安全终端：私有云

Upstream Disposition Server <v2.4

cloud-pc-est.eu.am p.cisco.com

cloud-pc-asn.eu.am p.cisco.com

TCP 443

上行处置服务器>v2.4

cloud-pc-est.eu.am p.cisco.com

cloud-pc-asn.eu.am p.cisco.com

TCP 443

Yum服务器

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

技术支持会话

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

面向网络的AMP：Firepower

处置服务器（来自FMC）

6.0 ― 6.2.x：cloud-sa.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+：cloud-sa.eu.amp.cisco.com

TCP 443

事件（来自FMC）

5.x - 6.2.x：export.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+：export.eu.amp.cisco.com

TCP 443

API（来自FMC）

5.x - 6.2.x：api.amp.sourcefire.com和api.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+：api.amp.sourcefire.com和api.eu.amp.cisco.com

TCP 443

动态分析（来自传感器）

5.x：intel.api.sourcefire.com

6.x：panacea.threatgrid.eu和fmc.api.threatgrid.eu

根据6.x补丁版本，可以使用任一URL

TCP 443

ESA/WSA/SMA

文件信誉(ESA/WSA)

>= 15.x：cloud-esa-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-esa-est.eu.am p.cisco.com

< 15.x： cloud-sa.eu.amp.cisco.com

TCP 443

文件分析(ESA/WSA/SMA)

panacea.threatgrid.eu

TCP 443

API (ESA)

>= 15.x：api.eu.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

事件服务器(ESA)

>= 15.x：intake.eu.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

管理服务器(ESA)

>= 15.x：mgmt.eu.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

SDWAN

处置服务器

cloud-isr-asn.eu.am p.cisco.com

cloud-isr-est.eu.am p.cisco.com

TCP 443

亚太地区、日本、中国

下表列出了亚太地区、日本和中国的服务器位置：

分类

目的

服务器

端口

思科安全终端：公共云

处置服务器

cloud-ec-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-ec-est.apjc.amp.cisco.com

enrolment.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

控制台

console.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

管理服务器

mgmt.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

事件服务器

intake.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

策略

policy.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

连接器下载和更新

upgrades.apjc.amp.cisco.com

TCP 80和443

错误报告

crash.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

终端IOC

ioc.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA更新服务器

tetra-defs.apjc.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80和443

macOS和Linux Clam定义

clam-defs.apjc.amp.cisco.com

TCP 80和443

高级自定义检测

custom-signatures.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

远程文件获取

rff.apjc.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TETRA

nimbus.bitdefender.net

TCP 443

行为保护

apde.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

设备控制

endpoints.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Android连接器

处置服务器

cloud-android-asn.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

CSC/iOS连接器

处置服务器

cloud-ios-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-ios-est.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Cisco Secure Endpoint:

私有云

上游处置服务器< v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

上游处置服务器> v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Yum服务器

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

TCP 443

技术支持会话

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

面向网络的AMP：Firepower

处置服务器

6.0 ― 6.2.x：cloud-sa.apjc.amp.sourcefire.com（静态IP）

6.3.x+：cloud-sa.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

事件

5.x - 6.2.x：export.apjc.amp.sourcefire.com

6.3.x+：export.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

API

5.2 ― 6.2.x api.apjc.amp.sourcefire.com和api.amp.sourcefire.com

6.3.x+：api.amp.sourcefire.com和api.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

动态分析

APJC中当前没有Threat Grid数据中心，因此

必须使用欧洲或北美主机名。

TCP 443

ESA/WSA/SMA

文件信誉(ESA/WSA)

>= 15.x：cloud-esa-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-esa-est.apjc.amp.cisco.com

< 15.x： cloud-sa.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

文件分析(ESA/WSA/SMA)

APJC中当前没有Threat Grid数据中心，因此

必须使用欧洲或北美主机名。

TCP 443

API (ESA)

>= 15.x：api.apjc.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

事件服务器(ESA)

>= 15.x：intake.apjc.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

管理服务器(ESA)

>= 15.x：mgmt.apjc.amp.cisco.com

< 15.x：不适用

TCP 443

SDWAN

处置服务器

cloud-isr-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-isr-est.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

正确的思科安全恶意软件分析云访问所需的服务器地址

有关安全恶意软件分析云和设备的详细信息，请参阅以下文章：安全恶意软件分析所需的IP和端口

正常轨道使用所需的服务器地址

轨道1.7+的静态IP

北美云(NAM)云

主机名

IP

端口

orbital.amp.cisco.com

54.71.115.87

54.68.234.245

54.200.174.54

443

ncp.orbital.amp.cisco.com

52.88.16.211

52.43.91.219

54.200.152.114

443

update.orbital.amp.cisco.com

54.71.197.112

54.188.114.190

54.188.131.5

443

用于远程数据存储的NAT IP

34.223.219.240

35.160.108.105

52.11.13.222

高随机端口号

有关更多信息，请查看轨道帮助指南：https://orbital.amp.cisco.com/help/

欧洲(EU)云

主机名

IP

端口

orbital.eu.am p.cisco.com

3.120.91.16

18.196.194.92

3.121.5.209

443

ncp.orbital.eu.am p.cisco.com

18.194.154.159

18.185.217.177

18.184.249.36

443

update.orbital.eu.am p.cisco.com

3.123.83.189

18.184.240.159

35.158.29.104

443

用于远程数据存储的NAT IP

52.29.47.197

52.57.222.67

52.58.172.218

高随机端口号

有关更多信息，请查看轨道帮助指南：https://orbital.eu.amp.cisco.com/help/

亚太、日本、中国(APJC)云

主机名

IP

端口

orbital.apjc.amp.cisco.com

3.114.186.175

52.198.6.9

18.177.242.101

443

ncp.orbital.apjc.amp.cisco.com

18.177.250.245

13.230.62.75

18.176.196.172

443

update.orbital.apjc.amp.cisco.com

54.248.22.154

18.178.184.79

54.95.125.218

443

用于远程数据存储的NAT IP

52.194.143.206

52.69.138.67

54.95.9.136

高随机端口号

有关更多信息，请查看轨道帮助指南：https://orbital.apjc.amp.cisco.com/help/

静态IP地址

如果防火墙阻止端口443上的出站TCP连接（通常情况并非如此），则必须在更新任何策略之前更改防火墙设置。如果您的帐户是在2016年2月之后建立的，则您已经将静态IP地址写入标准策略中。如果您的帐户在2016年2月之前建立，您可以联系思科技术支持中心(TAC)，请求将策略迁移到静态IP地址。

注意：为确保操作的连续性，并确保两个Firepower管理中心上检测到的文件恶意软件性质相同，主要和次要管理中心都必须能够访问本文档中列出的服务器。

注意：思科安全终端控制台不使用静态IP，必须通过DNS进行访问。

北美的静态IP地址

欧洲的静态IP地址

APJC中的静态IP地址

23.23.197.169

23.23.198.191

23.23.224.83

50.16.242.171

50.16.244.193

50.16.250.236

52.0.55.209

52.2.63.194

52.2.128.246

52.3.149.24

52.3.178.163

52.3.190.47

52.4.98.101

52.4.151.41

52.4.245.162

52.4.246.178

52.5.92.125

52.6.103.57

52.6.197.200

52.20.14.163

52.20.123.238

52.20.141.147

52.21.52.149

52.21.117.50

52.21.134.210

52.22.64.192

52.22.156.183

52.23.13.34

52.23.16.199

52.23.73.146

52.23.87.4

52.23.107.89

52.23.134.105

52.23.140.222

52.70.11.137

52.70.13.27

52.70.35.37

52.70.47.45

52.70.56.136

52.70.58.10

52.70.59.59

52.70.59.121

52.70.60.74

52.70.61.174

52.70.61.181

52.70.61.193

52.70.63.25

54.83.45.221

54.88.208.235

54.204.8.61

54.221.210.7

54.221.255.190

54.225.226.117

54.225.227.9

54.225.227.30

54.225.227.45

54.225.227.105

54.225.228.145

54.225.228.166

54.225.228.244

54.227.247.102

107.20.158.55

107.20.203.8

107.20.229.191

107.20.234.220

107.21.212.157

107.21.217.202

107.21.218.60

128.177.8.0/24

174.129.203.65

54.161.128.60

54.234.131.176

52.206.206.244

34.225.208.192

52.22.120.193

34.199.250.32

34.199.238.4

34.194.224.132

34.198.112.150

34.224.236.198

52.20.233.31

192.111.4.0/24

192.111.7.0/24

54.71.197.112

54.188.114.190

54.188.131.5

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55

104.18.4.5

104.18.5.5

52.3.48.165

52.6.245.67

34.120.67.236

34.98.122.109

46.51.181.139

46.51.182.195

46.51.182.202

46.137.99.242

52.16.63.115

52.16.95.58

52.16.105.95

52.16.166.193

52.16.177.94

52.16.193.225

52.16.220.180

52.17.93.43

52.17.102.100

52.17.106.35

52.17.179.163

52.17.211.190

52.17.233.49

52.18.9.153

52.18.28.229

52.18.79.226

52.18.109.209

52.18.187.129

52.18.187.166

52.18.223.41

52.19.84.244

52.19.167.56

52.30.25.70

52.30.74.163

52.30.124.82

52.30.160.113

52.30.175.205

52.30.179.236

52.30.196.206

52.30.208.114

52.30.217.4

52.30.217.226

52.30.255.133

52.31.30.249

52.31.66.59

52.31.83.94

52.31.119.97

52.31.122.77

52.31.127.190

52.31.137.201

54.195.248.52

54.195.249.18

54.217.232.226

54.217.232.234

54.217.232.241

54.217.232.244

54.217.232.249

54.228.250.255

54.246.88.192

54.247.189.117

54.74.229.75

107.21.250.31

107.21.236.143

52.2.128.246

52.18.202.103

52.18.119.87

192.111.5.0/24

34.249.48.182

34.248.52.55

99.81.233.22

3.123.83.189

18.184.240.159

35.158.29.104

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55

104.18.4.5

104.18.5.5

52.3.48.165

52.6.245.67

34.120.67.236

34.98.122.109

54.250.127.0

52.197.2.58

52.197.22.41

52.69.16.172

13.112.137.80

52.198.208.254

13.112.162.167

54.249.244.218

54.249.246.210

54.249.243.85

54.249.240.219

54.248.98.94

176.34.47.0

52.192.82.189

52.68.180.106

52.196.247.47

52.196.185.158

52.197.74.4

52.69.39.127

54.248.113.224

54.238.55.12

54.249.248.16

52.197.50.93

52.193.124.132

52.69.108.228

52.197.72.147

52.197.22.165

52.68.82.200

52.197.35.73

52.197.39.251

52.68.251.104

54.249.253.42

54.249.253.65

176.34.60.211

52.192.198.119

52.196.96.41

54.248.116.199

52.196.117.29

52.196.134.7

176.34.60.30

52.192.145.214

52.192.221.107

52.193.182.191

52.193.201.169

52.193.223.43

52.193.233.17

52.196.115.166

52.196.31.86

52.197.121.237

52.198.147.230

52.198.195.125

52.198.202.24

52.198.221.53

52.198.223.169

52.198.225.221

52.198.226.104

52.198.26.36

52.198.94.104

52.199.124.11

52.199.127.80

52.199.92.142

52.68.1.146

54.248.107.84

54.248.109.124

54.248.126.98

54.248.236.127

54.248.236.141

54.248.236.144

54.248.236.151

54.248.237.93

54.249.246.7

54.250.127.131

192.111.6.0/24

54.248.22.154

18.178.184.79

54.95.125.218

192.35.177.23

104.18.39.201

172.64.148.55

18.180.25.43

54.95.253.127

54.249.195.77

104.18.4.5

104.18.5.5

52.3.48.165

52.6.245.67

34.120.67.236

34.98.122.109