目录

简介

背景信息

如何检查Cisco Security Manager上的Apache、Tomcat和其他第三方应用版本？

Tomcat

阿帕奇

JAVA

OpenSSL

简介

本文档介绍如何检查不同思科安全管理器(CSM)组件的版本。

背景信息

思科安全管理器(CSM)只需要很少的服务器端组件，即Apache WebServer、Tomcat Servlet引擎等。

这些服务器端组件有其自己的应用版本。对于CSM的每个新版本，应用版本都可能更改，因此有时需要交叉检查是否存在任何迫在眉睫的安全漏洞或CVE影响组件版本或实质上是思科安全管理器版本。

如何检查Cisco Security Manager上的Apache、Tomcat和其他第三方应用版本？

可从Windows Server的cmd提示符或Power Shell（电源外壳）中检查此问题

Tomcat

java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

C:\Users\Administrator>java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

Server version: Apache Tomcat/6.0.44

Server built: Aug 10 2015 04:28:32 UTC

Server number: 6.0.44.0

OS Name: Windows NT (unknown)

OS Version: 10.0

Architecture: x86

JVM Version: 1.7.0_121-b31

JVM Vendor: Oracle Corporation

阿帕奇

C:\>Apache.exe -version

Server version: Apache/2.4.23 (Win32)

Server built:   Oct  1 2016 11:19:05

JAVA

C:\>java.exe -version

java version "1.7.0_121"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_121-b31)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.121-b31, mixed mode)

OpenSSL

C:\>openssl

WARNING: can't open config file: c:\ciscossl/ssl/openssl.cnf

OpenSSL> version

CiscoSSL 1.0.2j.6.1.140-fips

注意：以上输出来自思科安全管理器4.13版。