目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

演示方法

单个设备发现

执行单设备发现的步骤：

执行单设备发现的步骤：

步骤 1：

步骤 2：

批量设备发现

执行批量设备发现的步骤：

步骤 1：

步骤 2：

步骤 3：

简介

本文档介绍从ASA到CSM的不同配置同步方式。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Security Manager

- 自适应安全设备

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科安全管理器4.25

- 自适应安全设备

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

思科安全管理器为Cisco ASA设备提供集中管理和监控服务。

演示方法

本文档介绍将配置从ASA同步到CSM的两种不同方法或选项。

- 单个设备发现

- 批量设备重新发现

单个设备发现

仅当设备已添加到资产中时，才能执行单一发现。仅当设备具有

- 在多情景模式下运行的ASA、PIX和FWSM设备的安全情景配置。

- IPS设备的虚拟传感器配置。

- Catalyst设备的服务模块信息。

执行单设备发现的步骤：

当您已对设备CLI执行任何更改或者设备已移除并添加回时，可以执行设备发现。

要检查是否有任何待执行的更改尚未同步（请参阅前面提到的示例），请执行以下操作：

在设备窗格中右键单击相应的设备，然后选择检测带外更改选项。

如果未发生更改（例如，更改未生效），则页面会显示为“未找到此设备的出站更改”。

如果进行了任何更改（例如，更改了图例），则这些行会根据图例突出显示。

执行单设备发现的步骤：

步骤 1：

右键点击来自设备窗格的各个设备名称，然后选择选项Discover policies on Device(s)。

步骤 2：

对于单设备恢复方法，只能看到Create Discovery Task对话框。如果您正在获取批量发现对话框（请参阅本文档的“配置”），请关闭并再次打开它。

您有3个选项来执行发现。

- 实时设备 -从网络中的实时设备（本地或远程）获取配置。

- 配置文件- 您可以选择配置文件并继续执行发现。

- 出厂默认配置 -将设备重置为默认配置。此方法可用于仅运行单情景模式的设备，或用于具有单个安全情景的设备。

继续进行发现之前，请确保您了解网络拓扑和网络中可能发生的更改。

发现完成后，您会看到状态为发现完成的弹出屏幕。

并且从带外更改中也不能有任何更改。

批量设备发现

要发现多个设备的策略，可以执行批量重新发现。请务必注意，批量重新发现仅限于当前运行并在您的网络中可访问的设备。

您无法在安全情景（虚拟传感器）上执行批量发现。服务模块可单独选择进行发现。

执行批量设备发现的步骤：

步骤 1：

导航到设备上的策略>发现策略

步骤 2：

如果执行批量重新发现，则只能显示批量重新发现对话框。

从左侧窗格的可用设备（例如，IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、IP电话、电），选择您想要发现策略。

步骤 3：

验证是否已列出所有选定的设备，并点击Finish以继续进行批量重新发现。

继续进行发现之前，请确保您了解网络拓扑和网络中可能发生的更改。

发现完成后，您可以看到

两个设备都已成功发现。