目录

简介

问：能否在一个系统上同时安装CSM和思科安全访问控制服务器(ACS)?

问：当您使用VMware设置时，为什么系统速度慢得令人无法接受？

问：为什么安装会停止并显示性能监控中心

(MCP)/ Resource Manager Essentials(RME)错误，当您从CSM的早期版本升级到4.3版或更高版本时？

相关信息

简介

本文档介绍思科安全管理器版本4.3(CSM 4.3)中遇到的常见安装问题。 本文档重点介绍CSM 4.3，但可能同样的问题和解决方案也适用于其他版本。

问：能否在一个系统上同时安装CSM和思科安全访问控制服务器(ACS)?

答：建议您不要。不支持CSM和ACS共存于同一服务器。

问：当您使用VMware设置时，为什么系统速度慢得令人无法接受？

答：已发现具有一个已分配CPU的系统在某些系统活动中具有不可接受的性能。确保有两个或多个运行CSM的CPU连接到虚拟机。

问：为什么安装会停止并显示性能监控中心

(MCP)/ Resource Manager Essentials(RME)错误，当您从CSM的早期版本升级到4.3版或更高版本时？

A.MCP和RME不用于CSM 4.3中引入的Common Services 4.0版。卸载MCP/RME组件以继续安装。

相关信息

- 思科安全管理器4.3安装和升级指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems