目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

设备升级前的重要步骤

通过WUI升级流程

通过CLI升级过程

验证

故障排除

无法访问更新服务器

相关信息

简介

本文档介绍升级思科安全电邮和网络管理器(SMA)的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 已安装物理或虚拟SMA

- 许可证已激活或安装

- 安全外壳(SSH)客户端

- SMA设备的Internet可达性

- 安装向导已完成

- 对SMA的管理访问

- 检查版本说明以查找升级路径

- 查看思科安全电邮(SEG)和安全网络设备(SWA)的兼容性列表

- 查看版本说明，查找目标版本的最新功能和缺陷

- 检查版本说明中的任何其他先决条件

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

SMA提供最不受支持的版本。安装设备后，首先要执行的步骤之一是将其升级到适合您环境的正确版本。本文档介绍使设备达到目标版本所需的步骤。

设备升级前的重要步骤

1. 采取措施防止或最大程度减少数据丢失：

1. 确保新设备具有足够的磁盘容量，并且为每个要传输的数据类型分配相同或更大的大小。

2. 如果您收到任何磁盘空间警报，请在升级前解决所有磁盘空间问题。

2. 将XML配置文件从设备中保存。请参阅保存并导出当前配置文件的警告。如果设备出于任何原因恢复到升级前版本，则需要此文件。

3. 如果启用了安全列表/阻止列表功能，请导出设备列表。

1. 单击Management Appliance > System Administration > Configuration File 并向下滚动。

4. 通过命令暂停侦听程序 挂起侦听程序 如果使用CLI升级。如果从GUI执行升级，则会自动执行侦听程序暂停。

5. 清空邮件队列和传送队列。

6. 验证升级设置是否已按照您的要求进行配置。请参阅配置升级和服务更新设置。

通过WUI升级流程

查看“必备条件”和“设备升级前重要步骤”部分，并完成以下步骤以从当前版本升级到目标版本：

1.通过管理员凭证登录SMA Web用户界面(WUI)。

2.从主菜单选项卡中，选择“系统管理”，然后单击“系统升级”，如此图所示。

图 1：系统升级

3.单击“升级选项”，如此图所示。

图 2：选择升级选项

4.从“显示”设置中，选择“下载并安装”或“仅下载”，如下图所示。

图 3：选择下载和安装或仅下载

5.从可用升级映像列表中，选择映像中显示的目标版本。

图 4：选择目标版本

6.从“升级准备”部分选择保存配置备份的方法，如下图所示。

图 5：配置备份选项

7.单击“继续”。

8.进度条显示升级或下载过程。您可以关闭页面并在升级完成后返回页面。

图 6：升级进度状态栏

注意：如果您有上游代理，请确保在System Administration > Update and Upgrade Settings上配置代理设置。

通过CLI升级过程

查看“必备条件”和“设备升级前重要步骤”部分，并完成以下步骤以从当前版本升级到目标版本：

1. 通过SSH客户端访问SMA命令行界面(CLI)。

2. 键入命令upgrade。

3. 某些版本提供以下选项（否则移至步骤5）：

下载：下载版本，然后您可以返回步骤(1-3)并选择“安装”以安装版本。

DOWNLOADINSTALL:在同一步骤中下载和安装版本。

安装： 如果版本是在之前下载的，则安装该版本（如果版本在之前下载，则此选项可用）。

状态:如果之前选择了DOWNLOAD选项，则显示下载状态。

4. 根据升级的当前状态选择适当的选项。

5. 选择目标版本。

6. 按Enter 键启动升级过程。

7. 升级完成后，需要重新启动以应用升级。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

升级和重新启动完成后。使用CLI命令版本验证系统现在是否位于正确的目标版本上。

故障排除

本节提供可用于排除配置故障的信息。

升级可能因多种原因而失败；其中大多数问题与网络连接或升级过程时的丢包有关。

无法访问更新服务器

SMA_CLI> upgrade

Choose the operation you want to perform:

- DOWNLOADINSTALL - Downloads and installs the upgrade image (needs reboot).

- DOWNLOAD - Downloads the upgrade image.

[]> download

Upgrades available.

1. AsyncOS 14.1.0 build 239 upgrade For Management, 2022-01-17 is a release available as Maintenance Deployment.

2. AsyncOS 14.1.0 build 250 upgrade For Management, 2022-03-17, is a release available as Maintenance Deployment.

3. AsyncOS 14.2.0 build 203 upgrade For Management, 2022-05-26 is a release available as General Deployment.

[3]>3

Download error: http://updates.ironport.com/asyncos/zeus-14-2-0-203/hints/default/1

由于无法访问更新服务器，导致出现错误消息

有关详细步骤，请查看本文，验证SMA设备是否具有正确的更新服务器分辨率。

注意：如果CLI失败或SSH会话超时，尝试从WUI升级。

注意：防火墙需要允许空闲连接保持活动状态，尤其是升级过程。

相关信息

- WSA AsyncOS版本说明

- 安全Web设备的升级过程

- ESA AsyncOS升级和故障排除过程

- 思科安全电邮和Web Manager的兼容性列表

- 升级和更新连接检查

- 技术支持和文档 - Cisco Systems