目录

简介

另请参阅

简介

此表包含思科安全连接器的Apple iOS兼容性信息。列出的某些版本不再受支持，包括在内以供历史参考。有关支持的连接器版本的详细信息，请参阅面向终端的AMP连接器支持策略。

Apple iOS

version

思科安全连接器版本

1.4.0

至

1.4.2

1.4.3 及更高版本

1.6.0 及更高版本

11

12

13.0 到 13.1

13.2及更高版本

14.4及更高版本

图例

兼容.请注意，始终建议使用连接器的最新可用版本。

兼容;不再支持。

不兼容。

另请参阅

- 安全终端Windows连接器操作系统兼容性

- 思科安全终端Linux连接器操作系统兼容性

- 思科安全终端Mac连接器操作系统兼容性