目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

网络拓扑

配置步骤

ISE 配置

SWA配置

验证

参考

简介

本文档介绍如何在以Cisco身份服务引擎作为RADIUS服务器的安全Web设备上配置第二因素身份验证。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- SWA基础知识。

- 了解ISE上的身份验证和授权策略配置。

- RADIUS基础知识。

Cisco建议您还应具备：

- 安全网络设备(SWA)和思科身份服务引擎(ISE)管理访问。

- 您的ISE已集成到Active Directory或LDAP。

- Active Directory或LDAP配置为使用用户名“admin”对SWA默认“admin”帐户进行身份验证。

- 兼容的WSA和ISE版本。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- SWA 14.0.2-012

- ISE 3.0.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

当您在SWA上为管理用户启用第二因素身份验证时，设备会在验证SWA中配置的凭证后第二次使用RADIUS服务器验证用户凭证。

网络拓扑

图像-网络拓扑图

管理用户使用其凭证访问端口443上的SWA。SWA验证与RADIUS服务器的凭证以进行第二次因子身份验证。

配置步骤

ISE 配置

步骤1: 添加新的网络设备。导航到管理>网络资源>网络设备> +Add。

在ISE中添加SWA作为网络设备

第二步：在ISE中配置网络设备。

步骤 2.1为网络设备对象指定Name。

步骤 2.2插入SWA IP地址。

步骤 2.3选中RADIUS复选框。

步骤 2.4定义共享密钥。

注意：稍后必须使用相同的密钥来配置SWA。

配置SWA网络设备共享密钥

步骤 2.5单击“Submit”。

提交网络设备配置

第三步：您需要创建与SWA中配置的用户名匹配的网络访问用户。导航到管理>身份管理>身份> + Add。

在ISE中添加本地用户

步骤 3.1指定Name。

第3.2步（可选）输入用户的邮件地址。

步骤 3.3设置密码.

步骤 3.4Click Save.

在ISE中添加本地用户

第四步：创建与SWA IP地址匹配的策略集。这是为了防止使用这些用户凭证访问其他设备。

导航到策略>策略集，点击位于左上角的+图标。

在ISE中添加策略集

步骤 4.1 新行位于策略集的顶部。输入新策略的名称。

步骤 4.2为RADIUS NAS-IP-Address属性添加一个条件以匹配SWA IP地址。

步骤 4.3单击Use以保留更改并退出编辑器。

添加策略以映射SWA网络设备

步骤 4.4Click Save.

策略保存

注意：本示例允许使用默认网络访问协议列表。您可以创建一个新列表并根据需要缩小其范围。

第五步：要查看新的策略集，请点击查看列中的“>”图标。

步骤 5.1展开Authorization Policy菜单，然后单击+图标以添加新规则，从而允许所有通过身份验证的用户进行访问。

步骤 5.2设置名称。

步骤 5.3设置条件以匹配Dictionary Network Access和属性AuthenticationStatus Equals AuthenticationPassed，然后单击Use。

选择授权条件

第六步： 将默认PermitAccess设置为授权配置文件，并单击Save。

选择授权配置文件

SWA配置

步骤1:从SWA GUI导航至系统管理，然后点击用户。

第二步：在Second Factor Authentication Settings中单击Enable。

在SWA中启用第二因素身份验证

第三步： 在RADIUS Server Hostname字段中输入ISE的IP地址，并输入在ISE配置的第2步中配置的共享密钥。

第四步： 选择需要启用“第二因素”实施的必需预定义角色。

注意：如果在SWA中启用第二因素身份验证，则默认的“admin”帐户也会通过第二因素实施启用。您必须将ISE与LDAP或Active Directory (AD)集成以对“admin”凭证进行身份验证，因为ISE不允许将“admin”配置为网络访问用户。

在SWA中启用第二因素身份验证

注意：如果在SWA中启用第二因素身份验证，则默认的“admin”帐户也会通过第二因素实施启用。您必须将ISE与LDAP或Active Directory (AD)集成以对“admin”凭证进行身份验证，因为ISE不允许将“admin”配置为网络访问用户。

配置第二因素身份验证

第5步：要在SWA中配置用户，请点击添加用户。输入User Name并选择所需角色所需的User Type。输入Passphrase和Retype Passphrase。

SWA中的用户配置

第6步：点击提交并提交更改。

验证

使用配置的用户凭证访问SWA GUI。身份验证成功后，您将被重定向到辅助身份验证页面。此处，您需要输入在ISE中配置的辅助身份验证凭证。

验证第二因素登录

参考

- 思科安全Web设备AsyncOS 14.0用户指南

- ISE 3.0管理员指南

- 安全Web设备的ISE兼容性列表

- 集成AD用于ISE GUI和CLI登录