目录

简介

问题

解决方案

简介

本文档介绍如何在流量传感器4240硬件设备上设置正确的捕获接口。

问题

在流量传感器4240型号上有两个用于捕获接口的选项。  您可以选择使用4x10G Intel卡或2x40G Qlogic/Marvell卡。如果配置不正确，您可以看到映射到eth1和eth2的流量，但Engine Status仅显示eth6和eth7的统计信息。  在这种情况下，我们需要配置正确的捕获接口。

解决方案

流量传感器4240可在4x10G Intel卡或2x40G Qlogic/Marvell卡上收集。

访问流量传感器设备的本地WebUI。  可以在FlowSensor的Advanced Settings（高级设置）中更改监控接口选择。  更改Monitoring Interface Selection会导致服务重新启动。