问题

在高可用性(HA)配置中的安全防火墙威胁防御(FTD)软件升级后，观察到以下症状：

1. Lina主机名与之前使用configure network hostname CLISH命令配置的专家模式主机名不匹配，在本文中，该命令称为system hostname。Lina主机名与对等体的系统主机名匹配。在本示例中，具有系统主机名FPR1100-2的设备将FPR1100-1作为Lina主机名：

> show network

===============[ System Information ]===============

Hostname                  : FPR1100-2         <----- system hostname

Domains                   : example.net

…

> show running-config hostname

hostname FPR1100-1      <--- Lina hostname is different than the system hostname

对等单元：

> show network

===============[ System Information ]===============

Hostname                  : FPR1100-1         <----- system hostname

Domains                   : example.net

…

> show running-config hostname

hostname FPR1100-1     <--- Lina hostname

2.根据上一个示例，根据设备的升级前状态，Lina主机名更改如下：

2.1 — 场景1

- 升级前状态：系统主机名为FPR1100-1的单元为主用/主用，FPR1100-2为辅助/备用。

- 升级后状态：两台设备上的Lina主机名均为FPR1100-1。

2.2 — 场景2

- 升级前状态：系统主机名为FPR1100-1的单元为主用/备用，FPR1100-2为辅助/主用。

- 升级后状态：两台设备上的Lina主机名均为FPR1100-2。

此外，使用简单网络监控协议(SNMP)对象标识符。1.3.6.1.2.1.1.5.0轮询每个HA对等体的主机名将返回相同。

例如：

# snmpget -On -v2c -c cisco 192.0.2.1 .1.3.6.1.2.1.1.5.0

.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: FPR1100-1

# snmpget -On -v2c -c cisco 192.0.2.2 .1.3.6.1.2.1.1.5.0

.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: FPR1100-1

环境

要求

基本的产品知识。

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 在HA中运行FTD的FMC管理的Firepower 4112。其他硬件平台也受到影响。

- 从版本7.6.2.1升级到7.6.4后首次出现。其它版本也可能受到影响。

- 使用CLISH configure network hostname命令为HA中的FTD对等体配置自定义和不同的系统主机名。

分辨率

这些症状在Cisco Bug ID CSCwt25171中重现并记录。

如果目的是使Lina主机名与show network命令输出中的主机名保持同步，则存在两个已知解决方法选项：

1.在受影响的对等设备上，使用configure network hostname命令重新配置所需的主机名。此命令配置系统主机名并更新Lina主机名。

2.重新启动受影响的设备。请注意，根据环境，配置和流量重新启动操作可能在工作时间产生风险和影响。建议用户自行决定。

原因

Cisco Bug ID CSCwt25171中记录的症状。

相关内容

如果以下任一情况属实，主机名不会从主用设备同步到备用设备，但除非出现以下FTD异常之一：

1. FTD处于故障切换配置中，在备用设备上，用户使用CLISH命令配置不同的主机名配置网络主机名。

2.如果最初引导的独立设备使用CLISH命令配置了不同的主机名，请配置网络主机名。

3.如果在独立设备上（最初可能是独立设备或在中断故障转移后）防火墙模式发生更改，则使用CLISH configure network hostname命令配置不同的主机名，并配置故障转移。

4.在#1-3更改后，如果HA暂停并恢复，或者备用设备重新启动，或者备用设备升级到补丁或主版本（仅限虚拟FTD），则会进行同步。

例外

如果以下任一情况为真，则主机名已同步：

1.在#3例中，设备配置之间的差异不是主机名。换句话说，如果与主机名存在任何其他差异，则会启动完全同步，从而导致主机名同步。

2.备用设备升级到主版本（虚拟FTD除外，即使虚拟FTD主机名上的主版本升级也不同步）。

3. HA挂起，活动单元上的配置被更改（例如，通过策略部署），故障切换被恢复。在这种情况下，由于设备之间的配置差异，从活动单元到备用单元（包括主机名）的完全复制将发生并同步主机名。