目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何配置思科安全FTD，以使用安全事件连接器(SEC)将安全事件发送到安全云控制(SCC)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙威胁防御(FTD)

- Linux命令行界面(CLI)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科安全FTD 7.6

- Ubuntu服务器版本24.04

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

步骤1.登录SCC云门户：

步骤2.从左侧菜单中选择Administration和Secure Connectors:

步骤3.在右上角，单击加号图标以加入新的连接器，然后选择Secure Event Connector:

步骤4.根据在“使用我们的VM”、“使用您自己的VM”或“到现有的SDC或SEC VM”之间的所需选项，使用步骤安装和引导连接器：

步骤5.成功执行引导程序时，会出现类似消息：

步骤6.一旦部署了连接器并启动连接器，端口信息在SCC门户中可见：

步骤7.在思科安全防火墙管理中心(FMC)上，依次导航到策略和访问控制。选择与要登录的设备对应的策略。

步骤8.依次选择More和Logging:

步骤9.启用Send using specific syslog alert选项并添加新的Syslog Alert。使用从SCC门户中的SEC连接器获取的Internet协议(IP)地址和端口信息：

步骤10.返回访问控制策略，修改各个规则以将事件发送到系统日志服务器：

步骤11.部署对FTD所做的更改，以允许防火墙开始记录事件。

验证

要验证更改是否成功执行且事件日志记录是否发生，请导航到SCC门户中的事件与日志和事件记录，并确认事件是否可见：

故障排除

在FTD上，使用与导航到SEC的流量匹配的管理接口在设备上运行数据包捕获，以捕获系统日志流量：

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

0 - eth0

1 - Global

Selection? 0

Warning: Blanket capture may cause high CPU usage and reduced throughput, use selective filtering to reduce the impact.

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: host 19.0.0.10 port 10025

Starting traffic capture, press ctrl + c to exit (Maximum 1,000,000 packets will be captured)

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: can't parse filter expression: syntax error

Exiting.

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

0 - eth0

1 - Global

Selection? 0

Warning: Blanket capture may cause high CPU usage and reduced throughput, use selective filtering to reduce the impact.

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: host 19.0.0.10 and port 10025

Starting traffic capture, press ctrl + c to exit (Maximum 1,000,000 packets will be captured)

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

10:43:00.191655 IP firepower.56533 > 19.0.0.10.10025: UDP, length 876

10:43:01.195318 IP firepower.56533 > 19.0.0.10.10025: UDP, length 1192

10:43:03.206738 IP firepower.56533 > 19.0.0.10.10025: UDP, length 809

10:43:08.242948 IP firepower.56533 > 19.0.0.10.10025: UDP, length 1170

从SEC虚拟机，确保虚拟机具有Internet连接。运行命令sdc troubleshooting，以生成可用于检查lar.log文件以进一步诊断的故障排除套件。