目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

图解

配置

验证

相关信息

简介

本文档介绍如何将Cisco FTD数据接口配置为通过VPN隧道发送的系统日志的源。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙威胁防御(FTD)上的系统日志配置

- 常规系统日志

- 思科安全防火墙管理中心(FMC)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科FTD版本7.3.1

- 思科FMC版本7.3.1

免责声明：本文档中引用的网络和IP地址未与任何单个用户、组或组织关联。此配置专为实验环境而创建。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档介绍使用FTD的一个数据接口作为必须通过VPN隧道发送到位于远程站点的Syslog服务器的系统日志源的解决方案。

图解

网络图

要指定用于发送通过隧道发送的系统日志流量的源接口，可以通过Flex Config应用management-access命令。

此命令不仅允许您使用管理访问接口作为通过VPN隧道发送的系统日志消息的源接口，还允许您在使用全隧道IPsec VPN或SSL VPN客户端或通过站点到站点IPsec隧道时通过SSH和Ping连接到数据接口。

注意：您只能定义一个管理访问接口。

配置

1.在Devices > Platform Settings下为FTD配置系统日志。配置系统日志服务器时，请确保选择Security Zones 或Named Interface选项而不是Device Management Interface，然后选择management-access interface以源系统日志流量。

系统日志服务器配置

2.确保在VPN终端的受保护网络下添加管理访问接口网络。(在Devices > Site To Site > VPN Topology > Node下)。

受保护的网络配置

3.确保在管理访问接口网络和VPN网络之间配置身份标识NAT（VPN流量的通用NAT配置）。 必须在NAT规则的Advanced部分下选择Perform Route Lookup for Destination Interface选项。

如果没有路由查找，FTD将通过NAT配置中指定的接口发送流量，无论路由表如何显示。

身份NAT配置

4.您现在可以在对象>对象管理> FlexConfig对象下配置management-access <interface name>(在本场景中，为management-access inside)。

将其分配到目标设备FlexConfig策略并部署配置。

FlexConfig配置

验证

管理访问配置：

firepower# show run | in management-access

management-access inside

系统日志配置：

firepower# show run logging

logging enable

logging timestamp

logging trap debugging

logging FMC MANAGER_VPN_EVENT_LIST

logging host inside 192.168.17.17 17/1514

logging debug-trace persistent

logging permit-hostdown

logging class vpn trap debugging

通过VPN隧道发送的系统日志流量：

FTD 2:

firepower# show conn

36 in use, 46 most used

Inspect Snort:

preserve-connection: 0 enabled, 0 in effect, 0 most enabled, 0 most in effect

UDP vpn 192.168.17.17:1514 inside 10.17.17.18:514, idle 0:00:02, bytes 35898507, flags -

FTD 1:

firepower# show conn

6 in use, 9 most used

Inspect Snort:

preserve-connection: 0 enabled, 0 in effect, 0 most enabled, 0 most in effect

UDP server 192.168.17.17:1514 vpn 10.17.17.18:514, idle 0:00:00, bytes 62309790, flags -

firepower# show crypto ipsec sa

interface: vpn

Crypto map tag: CSM_vpn_map, seq num: 1, local addr: 17.xx.xx.18

access-list CSM_IPSEC_ACL_2 extended permit ip 10.17.17.0 255.255.255.0 192.168.17.0 255.255.255.0

Protected vrf (ivrf):

local ident (addr/mask/prot/port): (10.17.17.0/255.255.255.0/0/0)---------------> Inside interface subnet

remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.17.0/255.255.255.0/0/0)------------> Syslog server subnet

current_peer: 17.xx.xx.17

#pkts encaps: 309957, #pkts encrypt: 309957, #pkts digest: 309957

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 309957, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

相关信息

- 通过 FMC 在 FTD 上配置日志记录

- 在FMC管理的FTD上配置站点到站点VPN