目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

FDM步骤：

CLISH步骤：

验证

参考

简介

本文档介绍在本地或远程管理的FTD上配置和验证SSH和HTTPS的管理访问列表的过程。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

- 运行由FDM管理的7.4.1版本的思科安全防火墙威胁防御。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

FTD可以使用FDM本地管理，也可以通过FMC管理。本文档重点介绍通过FDM和CLI进行的管理访问。使用CLI，您可以对方案FDM和FMC进行更改。

警告：配置SSH或HTTPS访问列表，一次配置一个，以避免会话锁定。首先，更新并部署一个协议，验证访问，然后继续执行另一个协议。

FDM步骤：

步骤 1：登录到Firepower设备管理器(FDM)，然后导航到系统设置>管理访问>管理接口。

默认情况下，允许SSH和HTTPS的管理端口访问any-ipv4

第2步：点击+图标以打开添加网络的窗口。

点击右上角的Add按钮。

第3步：添加网络对象以具有SSH或HTTPS访问权限。如果需要创建新网络，请选择Create new Network选项。您可以在管理访问中为网络或主机添加多个条目。

选择网络。

第4步（可选）：Create new Network选项将打开Add Network Object窗口。

根据您的要求创建主机网络。

第5步：验证所做的更改并部署。

HTTPS管理访问已更改，任何ipv4已删除。

在FDM上部署

第6步（可选）：验证之前对HTTPS所做的更改后，对SSH重复相同的操作。

添加了SSH和HTTPS的网络对象。

步骤 7：最后，部署更改并验证您从允许的网络和主机对FTD的访问。

CLISH步骤:

CLI步骤可用于FDM或FMC管理的情况。

要将设备配置为接受来自指定IP地址或网络的HTTPS或SSH连接，请使用configure https-access-listconfigure ssh-access-list命令。

- 必须在单个命令中包含所有受支持的主机或网络。此命令中指定的地址将覆盖各个访问列表的当前内容。

- 如果设备是本地管理的高可用性组中的设备，则您的更改会在下一次主用设备部署配置更新时覆盖。如果这是主用设备，则更改会在部署期间传播到对等设备。

> configure https-access-list x.x.x.x/x,y.y.y.y/y

The https access list was changed successfully.

> show https-access-list

ACCEPT     tcp  --  x.x.x.x/x             anywhere             state NEW tcp dpt:https

ACCEPT     tcp  --  y.y.y.y/y             anywhere             state NEW tcp dpt:https

注意：x.x.x.x/x和y.y.y.y/y表示带CIDR表示法的ipv4地址。

同样地，对于SSH连接，请使用configure ssh-access-list命令，并将一个或多个命令分开。

> configure ssh-access-list x.x.x.x/x

The ssh access list was changed successfully.

> show ssh-access-list

ACCEPT     tcp  --  x.x.x.x/x             anywhere             state NEW tcp dpt:ssh

注意：可以使用命令configure disable-https-access或configure disable-ssh-access分别禁用HTTPS或SSH访问。确保您了解这些更改，因为这会使您无法参与会话。

验证

要从CLISH进行验证，您可以使用命令：

> show ssh-access-list

ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             state NEW tcp dpt:ssh

> show https-access-list

ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             state NEW tcp dpt:https

参考

思科安全防火墙威胁防御命令参考

适用于Firepower设备管理器的思科Firepower威胁防御配置指南