目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

功能概述

配置

检查配置

简介

本文档介绍如何配置受管设备以将诊断系统日志消息发送到FMC并在统一事件查看器中查看这些消息。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

·系统日志消息

•Firepower Management Center (FMC)

•Firepower Threat Defense (FTD)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

·本文档适用于所有Firepower平台。

·运行软件版本7.6.0的安全防火墙威胁防御虚拟(FTD)

·运行软件版本7.6.0的安全防火墙管理中心虚拟(FMC)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

功能概述

在Secure Firewall 7.6中，新的Troubleshoot事件类型被添加到Unified Event Viewer表中。平台设置syslog日志记录配置已扩展，它支持将LINA生成的诊断系统日志消息发送到FMC，而不仅仅是VPN日志。此功能可在运行与FMC 7.6.0兼容的软件版本的任何FTD上配置。由于cdFMC没有分析工具，因此不支持cdFMC。

- 由于存在事件量，“所有日志”选项限制为紧急、警报和严重日志级别。

- 这些故障排除日志显示从设备发送到FMC（VPN或其他）的任何系统日志。

- 故障排除日志流向FMC，并且在Unified Event View中和Devices > Troubleshoot > Troubleshooting Logs下可见。

配置

导航到FMC Devices > Platform Settings，然后点击策略右上角的Edit图标。

平台设置策略

转到Syslog > Logging Setup。在Logging to Secure Firewall Management Center下可以看到三个选项。

三个日志记录选项

如果选择All Logs，则可以选择以下三个可用日志记录级别中的任意一个：紧急、警报和严重并向FMC（包括VPN）发送所有诊断系统日志消息。

可用的日志记录级别

如果选择VPN Logs，则所有日志记录级别均可用，并且可以选择其中一个日志记录级别。

可用的日志记录级别

注意：当您为设备配置站点到站点或远程访问VPN时，默认情况下，它会自动启用向管理中心发送VPN系统日志。您可以将其更改为All Logs以将除VPN日志之外的所有系统日志发送到FMC。

可以从设备>故障排除>故障排除日志访问这些日志。

故障排除日志的表视图

Unified Event Viewer页面上现在有一个新的Troubleshooting view选项卡。要查看这些事件，请导航到分析>统一事件>故障排除。

故障排除视图

切换到此选项卡后，新的事件类型在表中可见。无法像其他类型一样在视图中添加或删除该视图，因为它在故障排除视图中很重要。

故障排除事件类型

仍然可以在此“故障排除”视图中添加和删除其他事件类型。这允许您查看诊断日志以及其他事件数据。

其他事件类型

检查配置

从FMC GUI完成配置后，可以通过在CLISH或LINA模式下运行show running-config logging和show logging命令从FTD CLI进行验证。

FTD CLI命令

FTD CLI命令