目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

准则和限制

开始使用前

内联模式详细信息

内联集网络图

配置内联集

修改或删除内联集

简介

本文档介绍在Cisco安全防火墙7.4.1中添加的FDM内联集。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- FDM概念和配置

- 适用于FDM管理的1000、2100和3100系列平台上的FTD

使用的组件

本文档中的信息基于FDM 7.4.2。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

内联集提供仅IPS接口。如果您有单独的防火墙保护这些接口，并且不需要防火墙功能的开销，则可以实施仅IPS接口。

内联集的作用类似于线缆上的凸点，将两个接口绑定在一起，以插入现有网络。此功能允许将设备安装在任何网络环境中，而无需配置相邻网络设备。内联接口无条件地接收所有流量，但是除非明确丢弃，否则在这些接口上接收的所有流量都会在内联集外重新传输。

准则和限制

- 您只能在这些设备型号上配置内联集：Firepower 1000系列、Firepower 2100、安全防火墙3100。

- 内联集中允许的接口类型：物理、EtherChannel。

- 不能在内联集中包含管理接口。

- 不能更改内联集中使用的接口的属性：名称、模式、接口ID、MTU、IP地址。

- 如果启用分路模式，Snort失效开放将被禁用。

- 使用内联集时，不允许双向转发检测(BFD)回应数据包通过设备。如果设备两侧有两个邻居运行BFD，则设备会丢弃BFD回应数据包，因为它们具有相同的源IP地址和目标IP地址，并且似乎是LAND攻击的一部分。

- 对于内联集和被动接口，设备在一个数据包中最多支持两个802.1Q报头（也称为Q-in-Q支持）。

注意：防火墙类型接口不支持Q-in-Q，且仅支持一个802.1Q报头。

- 内联集中的接口不支持路由、NAT、DHCP（服务器、客户端或中继）、VPN、TCP拦截、应用检测或Netflow。

开始使用前

- 建议您为连接到威胁防御内联对接口的启用STP的交换机设置STP PortFast。

- 配置可成为内联集成员的物理或EtherChannel接口。您只能配置以下值：名称、双工、速度和路由模式（请勿选择被动）。 请勿配置任何编址类型，即手动IP地址、DHCP或PPoE。

内联模式详细信息

- 此功能允许您使用内联集。这将启用流量检查，而不进行IP分配。

- 内联模式可用于物理接口、EtherChannel和安全区域。

- 当接口和EtherChannel用于内联对时，它们会自动设置内联模式。

- 内联模式可防止对相关接口和EtherChannel进行更改，直到将它们从内联对中删除。

- 处于内联模式的接口可以与设置为内联模式的安全区域相关联。

内联集网络图

流量仅使用物理连接通过接口A和B从Router1流到Router2。

网络图

配置内联集

- 在FDM控制面板中，导航到接口卡。

Interfaces选项卡

- 要启用接口，请点击接口的Status图标。

状态图标

启用接口

- 要编辑接口，请点击接口的Edit（铅笔）图标。

编辑接口

- 输入Interface Name并选择模式作为Routed(路由)。请勿配置任何IP地址。

编辑接口

- 要创建内联集，请导航到内联集选项卡。

创建内联集

要添加内联集，请点击Add(+图标)。

添加内联集

- 为内联集设置名称。

- 设置所需的MTU（可选）。 默认值为1500，这是支持的最低MTU。

- 在Interface Pairs部分中，选择接口。如果需要更多线对，请单击Add another pair链接。

接口对

- 要配置内联集的高级设置，请导航到Advanced选项卡。

高级设置

- 选择Mode作为Inline。如果启用分路模式，则禁用Snort失效开放。

内联模式

- 当Snort进程繁忙或关闭时，Snort失效开放允许新的和现有的流量通过而不检查（启用）或丢弃（禁用）。

- 选择所需的Snort Fail Open设置。

- 不能设置Busy和Down选项中的一个或两个。

Snort失效开放

- 当其中一个接口关闭时，Propagate Link State选项会自动关闭内联对中的第二个接口。当被关闭的接口恢复正常时，第二个接口也会自动恢复正常。

- 设置完所有内容后，单击Ok保存配置。

传播链路状态

- 要将此内联集添加到安全区域，请导航到对象>安全区域。

- 单击Add以创建新的安全区域。

添加安全区域

- 设置Name，将模式选择为Inline，然后添加Inline集的接口。然后单击OK保存。

添加接口

- 导航到Deployment选项卡并Deploy更改。

修改或删除内联集

Edit和Delete操作可用于内联集。

内联集的操作