目录

简介

是否存在在FMC GUI外监控持续服务升级进度的方法？

先决条件

要求

使用的组件

说明

从FMC GUI推送升级

输入设备的根提示符

导航到与升级相关的目录

进入目录后，跟踪现有的status.log文件

其他信息

简介

本文档介绍如何通过CLI监控Firepower威胁防御(FTD)或防火墙管理中心(FMC)设备升级的进度。

是否存在在FMC GUI外监控持续服务升级进度的方法？

是，可通过设备的CLI监控持续升级的进度。当升级被推送到FMC受管设备（或FMC本身）时，将在设备上创建与升级相关的目录。此目录中包括一个status.log文件，可监控整个升级过程的进度。这些说明介绍了如何通过CLI访问和监控升级状态。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Firepower Threat Defense (FTD)

- 防火墙管理中心(FMC)

使用的组件

- FMC 4600版本7.2.5

- FTD 2110版本7.0.4

- 注意：说明适用于所有FTD/FMC版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

说明

从FMC GUI推送升级

在升级目录通过设备CLI可用之前，需要从FMC GUI推送升级。

输入设备的根提示符

无论是否通过SSH或控制台连接到设备，都请在提示符后键入expert，然后键入sudo su和口令以输入root：

CLI提示

导航到与升级相关的目录

FTD：目录为/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_SSP_FP2K_Upgrade-7.2.5

FTD目录示例

FMC：目录为/var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Patch-7.2.5.2

FMC目录示例

注意：目录路径的最后一部分取决于不同的因素，包括软件、平台和版本。

进入目录后，跟踪现有的status.log文件

命令： tail -f status.log

FTD：

FTD status.log

FMC：

FMC status.log

注意：status.log文件会随着升级进程自动更新。

其他信息

FMC版本7.2+现在能够直接从FMC GUI监控受管设备的升级进度。推送更新后，导航FMC GUI通知选项卡并找到与升级相关的任务。单击任务上的“查看详细信息”选项可打开特定于升级的监控窗口。

FMC GUI升级任务

监控窗口包含有关正在进行的升级的有用信息。信息包括升级详细信息、升级阶段、进度百分比和来自status.log文件的日志详细信息。

FMC GUI升级监控窗口