目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

继续接口迁移

在平台设置上启用SSH

验证

从FMC图形用户界面(GUI)进行验证

从FTD命令行界面(CLI)进行验证

故障排除

管理连接状态

工作场景

非工作场景

验证网络信息

验证管理器状态

验证网络连接

Ping管理中心

检查接口状态、统计信息和数据包计数

验证FTD上的路由以到达FMC

检查Sftunnel和连接统计信息

相关信息

简介

本文档介绍在Firepower威胁防御(FTD)上将管理器访问从管理修改为数据接口的流程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Firepower Management Center (FMC)

使用的组件

- Firepower管理中心虚拟7.4.1

- Firepower威胁防御虚拟7.2.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

每个设备都包括一个专用管理接口，用于与FMC通信。您可以选择将设备配置为使用数据接口而不是专用管理接口进行管理。如果您想要从外部接口远程管理Firepower威胁防御，或者没有单独的管理网络，数据接口上的FMC访问非常有用。此更改必须在FMC管理的FTD Firepower管理中心上执行。

从数据接口进行FMC访问存在一些限制：

- 您只能在一个物理数据接口上启用管理器访问。不能使用子接口或EtherChannel。

- 仅路由防火墙模式，使用路由接口。

- 不支持PPPoE。如果您的ISP需要PPPoE，则必须在Firepower威胁防御和WAN调制解调器之间放置一台支持PPPoE的路由器。

- 不能使用单独的管理接口和仅事件接口。

配置

继续接口迁移

注意：强烈建议先对FTD和FMC进行最新备份，然后再继续进行更改。

1. 导航到设备>设备管理页，针对您正在更改的设备点击编辑。

2.转到Device > Management部分，然后单击Manager Access Interface的链接。

Manager Access Interface字段显示现有管理接口。单击link选择新的接口类型，这是Manage device by下拉列表中的Data Interface选项，然后单击Save。

3.现在，您必须继续在数据接口上启用管理访问，导航到“设备”>“设备管理”>“接口”>“编辑物理接口”>“编辑物理接口”>“管理器访问”。

注：（可选）如果使用辅助接口实现冗余，请在用于冗余的接口上启用管理访问。

（可选）如果使用DHCP作为接口，请在Devices > Device Management > DHCP > DDNS对话框中启用Web类型DDNS方法。

（可选）在Platform Settings策略中配置DNS，并将其应用到Devices > Platform Settings > DNS处的此设备。

4.确保威胁防御能够通过数据接口路由到管理中心；如有必要，请在Devices > Device Management > Routing > Static Route中添加静态路由。

1. 根据要添加的静态路由的类型，单击IPv4或IPv6。

2. 选择此静态路由应用的Interface。

3. 在Available Network列表中，选择目标网络。

4. 在Gateway或IPv6 Gateway字段中，输入或选择网关路由器，该路由器是此路由的下一跳。

（可选）要监控路由可用性，请在Route Tracking字段中输入或选择定义监控策略的服务级别协议(Service Level Agreement， SLA)Monitor对象的名称。

5.部署配置更改。配置更改现在通过当前管理界面进行部署。

6.在FTD CLI上，将管理接口设置为使用静态IP地址，将网关设置为数据接口。

- configure network {ipv4 | ipv6} manual ip_address netmask data-interfaces

注意：虽然不打算使用管理接口，但必须设置静态IP地址。例如，私有地址，以便您可以将网关设置为数据接口。此管理用于使用tap_nlp接口将管理流量转发到数据接口。

7.禁用管理中心中的管理。单击Devices > Device Management > Device > Management部分中的Edit and update the Remote Host Address IP address and(Optional)Secondary Address for threat defense，然后启用连接。

在平台设置上启用SSH

在Platform Settings(平台设置)策略中启用数据接口的SSH，并在Devices（设备）> Platform Settings（平台设置）> SSH Access(SSH访问)下将其应用到此设备。单击Add（添加）。

1. 允许进行SSH连接的主机或网络。

2. 添加包含接口的区域，以允许SSH连接。对于不在区域中的接口，可以在Selected Zones/Interfaces字段中键入接口名称，然后单击Add。

3. 单击确定。部署更改。

注意：默认情况下，数据接口上未启用SSH，因此，如果您希望使用SSH管理威胁防御，需要明确允许它。

验证

确保通过数据接口建立管理连接。

从FMC图形用户界面(GUI)进行验证

在管理中心中，在Devices > Device Management > Device > Management > Manager Access - Configuration Details > Connection Status页上检查管理连接状态。

从FTD命令行界面(CLI)进行验证

在threat defenseCLI中，输入thesftunnel-status-briefcommand以查看管理连接状态。

状态显示数据接口的连接成功，显示内部tap_nlp接口。

故障排除

在管理中心中，在Devices > Device Management > Device > Management > Manager Access - Configuration Details > Connection Status页上检查管理连接状态。

在threat defenseCLI中，输入thesftunnel-status-briefcommand以查看管理连接状态。您还可以使用ftunnel-statuss查看更完整的信息。

管理连接状态

工作场景

非工作场景

验证网络信息

在threat defenseCLI中，查看管理和管理器访问数据接口网络设置：

> show network

验证管理器状态

在威胁防御CLI上，检查管理中心注册是否完成。

> show managers

注意：此命令不显示管理连接的当前状态。

验证网络连接

Ping管理中心

在threat defenseCLI中，使用命令从数据接口ping管理中心：

> ping fmc_ip

在threat defenseCLI中，使用命令从管理接口（通过背板路由到数据接口）ping管理中心：

> ping system fmc_ip

检查接口状态、统计信息和数据包计数

在threat defenseCLI中，请参阅有关内部背板接口的信息nlp_int_tap:

> show interface detail

验证FTD上的路由以到达FMC

在threat defenseCLI中，检查是否已添加默认路由(S*)以及管理接口(nlp_int_tap)是否存在内部NAT规则。

> show route

> show nat

检查Sftunnel和连接统计信息

> show running-config sftunnel

警告：在更改管理器访问权限的过程中，不要删除FTD上的管理器或取消注册/强制从FMC中删除FTD。

相关信息

- 配置基于平台的DNS设置

- 通过FMC配置对FTD（HTTPS和SSH）的管理访问