目录

简介

背景

在升级前禁用SNMP

FMC步骤：

第1步：登录FMC

第2步：导航到设备(Devices) >平台设置(Platform Settings)

第3步：编辑与FTD设备关联的策略

第4步：选择SNMP

第5步：禁用SNMP服务器

第6步：保存到策略并部署

操作如果您已升级并遇到引导循环：

简介

本文档介绍与Cisco Bug ID CSCwi63113相关的信息， 并介绍在升级到FTD版本7.2.6期间如何防止出现问题。

背景

思科Firepower威胁防御软件版本7.2.6包含思科漏洞ID CSCwi63113，该漏洞可在启用SNMP后阻止某些设备启动。在安装7.2.6之前，请禁用SNMP，直到您可以升级到7.2.7或更高版本。正在准备此内容的修补程序，将于2024年5月3日发布为7.2.7。此外，思科将在2024年5月6日前发布7.2.5.2，即7.2.5.1，仅对CVE-2024-20353、CVE-2024-20359和CVE-2024-20358进行了修复。

在升级前禁用SNMP

FMC步骤：

第1步：登录FMC

第2步：导航到设备(Devices) >平台设置(Platform Settings)

第3步：编辑与FTD设备关联的策略

第4步：选择SNMP

第5步：禁用SNMP服务器

第6步：保存到策略并部署

有关详细信息，请查看缺陷：思科漏洞ID CSCwi63113。

如果您需要任何详细信息，请联系思科TAC (support.cisco.com )和参考神秘门(cisco-sa-asaftd-persist-rce-FLsNXF4h / CVE-2024-20359)

操作如果您已升级并遇到引导循环：

如果您已经更新到7.2.6，并且面临Cisco Bug ID CSCwi63113的影响，请与Cisco TAC (support.cisco.com)联系。